目标

“RAM内存”页按时间顺序显示保存在RAM（缓存）中的所有消息。RAM内存日志仅保留到系统重新启动。日志是存储在设备中的系统事件集。RAM内存记录设备中发生的每个事件，如基本登录。日志有助于在任何配置失败时排除设备故障。本文档介绍如何查看Sx500系列堆叠式交换机上的RAM内存日志状态。

有关如何配置系统日志设置的信息，请参阅Sx500系列堆叠式交换机上的系统日志设置配置文章。

适用设备

- SX500系列堆叠式交换机

软件版本

- 1.3.0.62

查看RAM内存日志状态

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择状态和统计信息>查看日志> RAM内存。RAM内存页打开：

“RAM内存”页显示“RAM内存日志表”，其中包含以下字段：

以下是从最高严重性到最低严重性列出的事件严重性级别。

- 日志索引 — 按顺序显示日志条目编号。

- 日志时间 — 显示消息创建时间。

- 严重性 — 显示事件的严重性。有关详细信息，请参阅以下严重性信息。

- 说明 — 显示有关生成日志的事件的信息。

- 紧急 — 系统不可用。

- 警报 — 需要操作。

- 严重 — 系统处于严重状态。

- 错误 — 系统处于错误状态。

- 警告 — 系统警告已发生。

- 注意 — 系统运行正常，但系统通知已发生。

- 信息 — 设备信息。

- 调试 — 提供有关事件的详细信息。

步骤2.（可选）要清除最近的内存日志，请单击Clear Logs。