目标

Sx500系列堆叠式交换机允许您存储多个固件映像。其中一个图像被标识为活动图像，而其他图像被标识为非活动图像。如果升级了交换机的固件，则新映像将添加到映像目录。但是，交换机使用当前活动映像（旧版本），直到新映像的状态更改为活动映像。本文说明如何在Sx500系列堆叠式交换机上选择活动映像。

注意：对于堆叠式交换机，活动映像按每个堆叠单元指示。

适用设备

· Sx500系列堆叠式交换机

软件版本

•1.3.0.62

活动图像的选择

步骤1.登录到Web配置实用程序，然后选择Administration > File Management > Active Image。“活动映像”页面打开：

注意：活动映像版本号字段显示设备使用的固件的当前活动版本。

步骤2.从Active Image Version Number After Reboot下拉列表中选择要使用的最新固件。

注意：安装新固件升级时，固件映像会自动附加。有关如何升级固件的详细信息，请参阅Sx500系列堆叠式交换机上的“通过HTTP/HTTPS升级固件”一文。

步骤3.单击“应用”。