目标

域名系统(DNS)将网站名称转换为托管网站的服务器的IP地址。交换机上可以配置多个DNS服务器来解析IP地址。交换机将从DNS服务器获取的频繁查询的域名保存在本地DNS缓存中。它最多可为交换机上通过DHCP配置的每个IP地址节省64个静态地址、64个动态地址和一个额外的动态条目。交换机先尝试将域名与静态条目匹配，如果不成功则尝试将域名与动态条目匹配，如果在映射地址中找不到，则请求配置的DNS服务器。

本文介绍如何在Sx500系列堆叠式交换机上设置主机映射，以便已知域名可以映射到各自的服务器。

适用设备

· Sx500系列堆叠式交换机

软件版本

•v1.2.7.76

设置主机映射

步骤1.登录到Web配置实用程序，然后选择IP Configuration > Domain Name System > Host Mapping。将打开“主机映射”页。

步骤2.要添加主机映射，请单击“添加”。将打开“添加主机映射”页。

步骤3.在IP Version字段中，根据主机IP地址的类型（IPv4或IPv6），单击Version 4 单选按钮或Version 6 单选按钮。

注意：如果未启用IPv6接口，则可能没有版本6选项。有关详细信息，请参阅Sx500系列堆叠式交换机上的IPv6接口配置文章。

步骤4.如果在步骤3中选择了IPv6，请点击IPv6 Address Type单选按钮之一。

·本地链路 — IPv6地址标识单个网络链路上的主机。链路本地地址不可路由，只能在本地网络中用于通信。

·全局 — IPv6地址是可从其他网络查看和访问的全局单播IPv6类型。

步骤5.如果为IPv6地址类型选择Link Local，请从Link Local Interface下拉列表中选择接收该地址的接口。您可以在列表中看到所有可用接口的前缀。默认前缀是FE80，它是不可路由的本地接口。

步骤6.在Host name（主机名）字段中，输入最多158个字符的有效域名。

步骤7.在IP地址字段中，输入主机的IP地址。此IP地址条目取决于在IP版本字段中点击的IP版本。

注意：如果在步骤3中单击了版本6，则最多可以输入四个IP地址（1个活动地址和3个备份地址）。 您在IPv4中没有此选项。

步骤8.单击窗口底部的Apply保存设置。将应用设置。

步骤9.（可选）要删除主机名，请检查主机名并单击Delete。此操作将删除整个创建的表以及备份IP地址。