目标

Bandwidth页面允许网络管理器定义入口速率限制和出口整形速率。这些值决定了系统可以发送和接收的流量。入口速率限制是每秒可以从入口接口接收的位数。超出此限制的超额带宽将被丢弃。入口流量是源自网络外部并流入网络的流量。出口流量是源自网络内部并从网络流出的网络流量。

本文介绍如何在Sx500系列堆叠式交换机上配置每个接口的带宽限制。

适用设备

· Sx500系列堆叠式交换机

软件版本

•v1.2.7.76

接口上的带宽配置

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Quality of Service > General > Bandwidth。“带宽”(Bandwidth)页面打开：

步骤2.从Filter字段的Interface Type下拉列表中选择接口类型，然后单击Go。

步骤3.单击所需接口旁的单选按钮，然后单击“编辑”。“编辑”窗口打开

步骤4.（可选）点击Unit/Slot和Port或LAG的单选按钮，然后从下拉列表中选择接口。

步骤5.（可选）要启用入口限制，请选中Ingress Rate Limit复选框。这是用于限制特定端口上的入口（传入）流量。

注意：如果不想配置入口速率限制，请跳至步骤7。

步骤6.在Ingress Rate Limit字段中输入接口上允许的最大带宽量。这是特定端口的最大入口流量带宽。

注意：当接口类型为LAG时，不显示Ingress Rate Limit字段。

步骤7.（可选）要在接口上启用出口整形，请选中出口整形速率复选框。出口整形对于目标期望数据流平滑而不是数据突发不规则时非常有用。

注意：如果不想配置出口速率限制，请跳至步骤10。

步骤8.在Committed Information Rate(CIR)字段中输入出口接口允许的最大带宽。这是Internet服务提供商(ISP)提供的允许带宽。

步骤9.在Committed Burst Size字段中输入出口接口允许的最大数据突发大小（以数据字节为单位）。

注意：即使将带宽增加到超出允许的限制，也可以发送此数量。这是允许的速率，可以超过CIR。

步骤10.单击“应用”。应用带宽配置。

步骤11.（可选）点击所需接口/端口旁的单选按钮，然后点击“复制设置”。系统将显示“复制设置”窗口。

步骤12.（可选）在提供的字段中输入配置需要复制到的接口。

步骤13.单击“应用”以应用设置。