目标

服务类别(CoS)/802.1p映射用于根据VLAN ID标记中的802.1p优先级对出口端口（传出端口）上的传出流量进行分类。然后，根据分配给出口端口的传入数据包的出口值或队列值（1至4）对其进行优先级划分。 本文介绍如何将输出队列映射到Sx500系列堆叠式交换机上相应的802.1p优先级。

必须启用服务质量(QoS)功能，并在CoS/802.1p受信任模式下分配队列映射。有关此配置，请参阅Sx500系列堆叠式交换机上的服务质量(QoS)队列设置文章。

适用设备

· Sx500系列堆叠式交换机

软件版本

•1.3.0.62

将CoS/802.1p映射到队列

步骤1.登录Web配置实用程序以选择Quality of Service > General > CoS/802.1p to Queue。“CoS/802.1p到队列”页面打开：

CoS/802.1p到队列表包含以下信息：

· 802.1p — 显示要分配给输出队列的802.1p优先级标记值，其中0是最低优先级，7是最高优先级。

- 0 — 背景。排定的优先级最低的数据，如批量传输、游戏等。

— 1 — 尽力而为。需要在普通LAN优先级上尽力传输的数据。网络不提供传输保证，但数据根据流量获取未指定的比特率和传输时间。

— 2 — 尽力而为。需要为重要用户提供尽力交付的数据。

— 3 — 关键应用，如Linux虚拟服务器(LVS)电话会话初始协议(SIP)。

— 4 — 视频。延迟和抖动小于100毫秒。

— 5 — 默认语音Cisco IP电话。延迟和抖动小于10毫秒。

— 6 — 网络间控制LVS电话实时传输协议(RTP)。

— 7 — 网络控制。对通过维护和支持网络基础设施的要求很高。

·输出队列 — 显示802.1p优先级映射到的出口队列。

步骤2.从CoS/802.1p的Output Queue列的下拉列表中选择每个802.1p优先级的所需输出队列。下拉列表有四个队列，其中队列4是最高优先级的输出队列，队列1是最低优先级。

步骤3.单击“应用”保存设置。

步骤4.（可选）单击“恢复默认值”将输出队列恢复为默认设置。