目标

Smartport是可应用内置（或用户定义的）宏的接口。这些宏旨在提供快速配置交换机以支持通信需求和利用各种网络设备功能的方法。如果接口连接到IP电话、打印机或路由器和/或接入点(AP)，则网络访问和QoS要求会有所不同。

文章介绍如何在Sx500系列堆叠式交换机上配置Smartport。

适用设备

- SX500系列堆叠式交换机

软件版本

- 1.3.0.62

Smartport配置过程

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Smartport > Properties。将打开“属性”页。

步骤2.配置以下参数：

- 管理自动智能端口 — 点击单选按钮以全局启用或禁用自动智能端口。这些选项是可用的：

— 禁用 — 在交换机中禁用Smartport。

— 启用 — 手动启用Smartport功能。

— 通过自动语音VLAN启用 — 如果配置了自动语音VLAN，则Smartport功能已启用。它是默认配置。

- Auto Smartport设备检测方法 — 选中一个复选框，以确定传入的CDP、LLDP或两种类型的数据包是否用于检测所连接设备的Smartport类型。 必须至少选中一个，Auto Smartport才能识别设备。

- CDP — 思科发现协议(CDP)是思科专有数据链路协议，用于共享有关直连思科设备的信息。

- LLDP — 链路层发现协议(LLDP)是网络设备用于向邻居设备通告其身份的供应商中立协议。

- Auto Smartport设备检测 — 选中Auto Smartport可为其分配Smartport类型到接口的每种设备类型的复选框。如果未选中，Auto Smartport将不会将该Smartport类型分配给任何接口。

— 主机 — 任何具有LLDP功能的用户PC或笔记本电脑。

- IP电话 — 支持CDP或LLDP的IP电话。

- IP电话+桌面 — IP电话或安装在桌面上的软IP电话。

— 交换机 — 启用CDP或LLDP的交换机。

— 路由器 — 启用CDP或LLDP功能的第3层设备。

— 无线接入点 — 具有CDP或LLDP功能的第2层或第3层无线接入点。

- 运行CDP状态 — 默认情况下，启用此功能。显示CDP的运行状态。要了解有关CDP属性的详细信息，请参阅文章，

- Sx500系列堆叠式交换机上的思科发现协议(CDP)属性设置。

- 操作LLDP状态 — 默认情况下，此状态为启用。  它显示LLDP的运行状态。要了解有关LLDP属性的详细信息，请参阅文章，

在Sx500系列堆叠式交换机上配置链路层发现协议(LLDP)属性。

步骤3.单击“应用”保存更改。这将设置交换机上的全局Smartport参数。

查看与本文相关的视频……

单击此处查看思科提供的其他技术讲座