目标

以太网供电(PoE)是基于PoE的设备提供的一项功能，它通过铜缆将电能提供给连接的受电设备(PD)，而不会干扰网络流量。“PoE属性”页允许选择“端口限制”或“类限制PoE”模式，并指定要生成的PoE陷阱。当PD实际连接并且如果它消耗电力时，其消耗的功率可能比允许的最大功率小得多。当重新启动、初始化或系统配置通电时，为确保用电设备未损坏，将禁用输出功率。

本文档的目标是配置PoE属性并提供Sx500系列可堆叠交换机的PoE信息。

适用设备

· Sx500系列堆叠式交换机

软件版本

•1.3.0.62

配置PoE属性

步骤1.登录到Web配置实用程序，然后选择Port Management > PoE > Properties。“PoE属性”页打开：

步骤2.在“电源模式”字段中，点击与PoE交换机所需电源模式对应的单选按钮：

·端口限制 — 用户配置每个端口的最大功率限制。

·类限制 — 每个端口的最大功率限制由设备的类决定，该类由分类阶段决定。在此阶段，PD指定其类，即PD消耗的最大功率量。默认情况下启用该接口。

步骤3.要启用陷阱，请选中Traps字段中的Enable复选框。如果陷阱已启用，您还必须启用SNMP并配置至少一个SNMP通知收件人。默认情况下，会选中此复选框。要了解有关SNMP陷阱配置的详细信息，请参阅Sx500系列堆叠式交换机上SNMP陷阱设置的配置文章。

步骤4.在Power Trap Threshold字段中，输入占功率限制百分比的使用阈值。如果功率超过此值，则会发起警报。默认值为 95。

“PoE属性表”显示每台设备或堆栈所有单元的计数器：

·单元号 — 表示交换机堆栈中的设备。

·额定功率 — 交换机可向所有连接的PD提供的总功率。

·功耗 — PoE端口当前消耗的功率量。

·可用功率 — 额定功率（功耗量）。

步骤5.单击“应用”保存更改。