目标

组播转发允许路由器将组播流量转发到组播设备侦听的网络。它阻止组播流量转发到节点未侦听的网络。本页显示端口和/或LAG的配置，这些端口和/或LAG配置为从特定VLAN获取组播流。如果禁用此功能，则会导致组播流量泛洪到交换机中的端口。

本文介绍在Sx500系列堆叠式交换机上配置转发所有组播的步骤。

适用设备

· Sx500系列堆叠式交换机

软件版本

•1.3.0.62

转发所有组播的配置

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Multicast > Forward All。系统将打开“转发所有”页：

步骤2.从VLAN ID下拉列表中选择要过滤的VLAN的ID。

注意：如果连接到端口的设备不支持互联网组管理协议(IGMP)和/或组播侦听程序发现(MLD)，可以手动配置端口以转发全部。IGMP或MLD消息不会转发到定义为“全部转发”的端口。该配置仅影响属于所选VLAN的端口。

步骤3.从Interface Type下拉列表中选择要过滤的接口类型。

·端口 — 表示交换机的各个端口。

· LAG — 表示交换机的链路聚合组(LAG)。LAG由一组端口组成。如果配置为LAG，则Forward All组播使LAG内的所有端口都可以配置。

步骤4.单击Go，使端口/LAG的状态显示。

步骤5.点击适当的单选按钮以定义每个端口/LAG。可能的选择包括：

·静态 — 端口接收所有组播帧。

·禁止 — 端口无法接收任何组播帧，即使IGMP/MLD监听将端口分配为组播组的一部分。

·无 — 端口目前不是转发所有端口。

步骤6.单击“应用”更新运行配置文件。

查看与本文相关的视频……

单击此处查看思科提供的其他技术讲座