目标

在QoS基本模式下，网络中的特定域可以配置为受信任域。此域内的数据包标有802.1p优先级和/或DSCP，以指示需要应用于它们的服务类型。数据包根据分配给它们的优先级被分配给特定输出队列。

本文介绍如何在Sx500系列堆叠式交换机的QoS基本模式下配置QoS接口设置。

适用设备

· Sx500系列堆叠式交换机

软件版本

•v1.2.7.76

接口设置

注意：要配置基本模式，应满足以下要求：

·必须在“QoS属性”页上启用基本模式。有关此配置，请参阅Sx500系列堆叠式交换机上QoS属性的配置文章。

·在“全局设置”(Global Setting)页面配置信任模式。交换机支持CoS/802.1p受信任模式和DSCP受信任模式。CoS/802.1p受信任模式使用VLAN标记中的802.1p优先级。DSCP受信任模式使用IP报头中的DSCP值。有关此配置，请参阅Sx500系列堆叠式交换机上的服务质量(QoS)基本模式全局设置文章。

步骤1.使用Web配置实用程序，然后选择QoS > QoS Basic Mode > Interface Settings。“接口设置”页面打开：

步骤2.从Interface Type下拉列表中选择Port of Unit或LAG，然后单击Go以显示Ports或LAG的列表。

步骤3.单击要修改的Port或LAG的单选按钮，然后单击“编辑”。

注意：如果单击“复制设置”，则可以将所选端口的设置复制到其他端口。

步骤4.在Interface字段中点击与所需接口对应的单选按钮。

·设备/插槽和端口 — 从设备/插槽和端口下拉列表中选择要配置的端口。这仅影响所选的单个端口。

· LAG — 从LAG下拉列表中选择；要配置的LAG。这会影响在LAG配置中定义的端口组。

步骤5.在QoS状态字段中选中启用以启用QoS。如果启用了QoS状态，则端口会根据系统范围的受信任模式（CoS/802.1p或DSCP）确定优先级。如果QoS状态未启用端口上的所有入站流量，则端口会映射到尽力队列，不会发生优先级排序。

步骤6.单击“应用”。“接口设置”页将重新打开并显示编辑的端口。