目标

介质访问控制(MAC)地址是分配给网络设备的唯一数据链路层地址。作为数据链路层设备的交换机维护MAC地址表，以将帧转发到目的端口。交换机上的MAC地址表条目是静态或动态构建的。

动态MAC地址表使用收到的帧的MAC源地址构建。当动态MAC地址表中未显示目的MAC地址时，交换机会泛洪帧。当目的系统响应时，交换机将其相关的MAC源地址和端口ID添加到地址表。然后，交换机将后续帧转发到该端口，而不会泛洪所有端口。

本文介绍如何在Sx500系列堆叠式交换机上配置老化时间和动态MAC地址。

适用设备

- Sx500系列

- SG500X系列

软件版本

- 1.4.8.06

管理动态MAC地址老化时间

动态MAC地址管理包括动态MAC地址老化时间的配置和动态MAC地址查询，如以下各节所示。

注意：图像可能会根据您使用的设备的确切型号稍有不同。以下图像是从SG500X-48MP交换机拍摄的。

步骤1.登录到基于Web的交换机实用程序，然后选择MAC地址表>动态地址设置。

步骤2.在“动态地址设置”页的“老化时间”字段中，输入从动态MAC地址表中删除非活动MAC地址的时间段。超时的范围是从 10 到 630 秒。

注意：在本例中，输入300。这是默认值。

步骤3.单击   保存设置。

配置动态MAC地址查询

步骤1.在“导航面板”中，选择MAC地址表>动态地址。

动态MAC地址查询由以下任一方法执行，具体取决于已知信息。

- 过滤器 — 根据“过滤器”(Filter)区域下提供的值过滤动态地址表。

- 动态地址表排序键 — 根据从动态地址表排序键下拉列表中选择的键过滤动态地址表。

动态MAC地址的过滤查询

步骤2.在Filter区域，检查所需的查询条件。

- VLAN ID等于 — 输入执行查询的VLAN的VLAN ID。

- MAC地址等于 — 输入执行查询的交换机上接口的MAC地址。

- 接口等于 — 单击执行查询的以下接口类型单选按钮之一。

- 设备/插槽和端口 — 堆栈中设备（主用、成员、备用）的设备ID及其中可用的扩展插槽数。此交换机最多支持4台设备。从Port下拉列表中选择所需的端口，使用该端口执行查询。如果您不熟悉所用术语，请查看思科业务：新术语表。

- LAG — 交换机的多个端口组合成一个称为链路聚合组(LAG)的组。 此交换机最多支持8个LAG。从LAG下拉列表中选择所需的LAG。

注意：在本例中，将检查所有条件，并选择不同的值并在相应的字段中输入。

步骤3.单击Go按钮，根据Filter区域中选中的条件过滤Dynamic Address Table。

第4步。（可选）单击“清除过滤器”按钮，取消选中任何条件并清除“过滤器”区域中的字段。

动态MAC地址的排序键法查询

步骤1.从动态地址表排序密钥下拉列表中选择所需的密钥，为其过滤动态地址表。下拉列表包含VLAN ID、MAC地址和接口。

注意：在本例中，选择VLAN ID。

步骤2.单击Go按钮对动态地址表进行排序。

步骤3.（可选）单击 按钮从动态地址表中清除MAC地址。

步骤4.要永久保存配置，请单击基  于Web的实用程序上部的闪烁按钮。

© 2017思科系统公司。版权所有。