目标

本文档旨在指导您如何在Sx500系列堆叠式交换机上配置复制/保存文件设置。交换机的默认配置使用运行配置文件，该文件不稳定，在重新启动后不保留设置。

本文说明如何将运行配置复制到启动配置，并在重新启动后保留配置。

如果您不熟悉以下术语，请查看思科业务：新术语表。

适用设备

- SX500系列堆叠式交换机

复制活动交换机固件的复制/保存设置

步骤1.在交换机配置实用程序中，选择Administration > File Management > Copy/Save Configuration。“复制/保存配置”页面随即打开，其中包含默认设置。

步骤2.单击“复制操作”字段中的“复制活动交换机固件”单选按钮。

步骤3.在复制操作区中，单击软件映像单选按钮以保留路由器的原始映像，或单击启动代码以指示路由器启动并使用闪存中存储的第一个IOS映像。

步骤4.选择要被源文件覆盖的目标单元。

步骤5.如果要保存设置，请单击“应用”。

步骤6.单击“确定”完成文件的复制。

步骤7.单击“启用/禁用保存图标闪烁”以启用/禁用保存图标闪烁。

对于复制活动交换机固件选项，源文件名和目标文件字段不可用。

复制配置的复制/保存设置

步骤1.在交换机配置实用程序中，选择Administration > File Management > Copy/Save Configuration。“复制/保存配置”页面随即打开，其中包含默认设置。

步骤2.在“复制操作”字段中，单击“复制配置”单选按钮。

步骤3.在“源文件名”字段中，单击“运行配置”、“启动配置”或“备份配置”，以指明哪个文件需要保存在“目标文件名”中。

- 运行配置 — 运行配置是路由器当前正在运行的配置。

- 启动配置 — 启动配置是路由器启动或通电时加载的配置。

- 备份配置 — 备份配置允许用户将所有配置备份到路由器。

步骤4.在“目标文件名”字段中，单击“启动配置”或“备份配置”，以指示需要将“源文件名”中的配置文件保存到何处。

注意：对于复制配置，源和目标单元字段不可用。

步骤5.如果要保存设置，请单击“应用”。

步骤6.单击“确定”完成文件的复制。

步骤7.单击“完成”以完成保存设置。

步骤8.单击“启用/禁用保存图标闪烁”以启用/禁用保存图标闪烁。

更改设置后，“保存”图标消失。