目标

IPv4接口页允许用户选择设备是通过DHCP动态接收IP地址还是静态接收用户定义的IP地址。如果交换机没有运行DHCP服务器，则需要静态分配IP地址。

本文档旨在向您展示如何根据您的要求静态或动态配置IPv4接口。

适用设备

· Sx500系列堆叠式交换机

软件版本

•1.3.0.62

动态IPv4配置

步骤1.登录到Web配置实用程序，然后选择Administration > Management Interface > IPv4 Interface。“IPv4接口”页打开。

步骤2.从Management VLAN下拉列表中选择要用作管理VLAN的VLAN。默认情况下，管理VLAN为1。

步骤3.在IP Address Type字段中单击“动态”(Dynamic)。

第4步。（可选）选中Renew IP Address Now（立即续约IP地址）字段中的Enable复选框，以在此时续约IP地址。

步骤5.单击“应用”。

静态IPv4配置

步骤1.登录到Web配置实用程序，然后选择Administration > Management Interface > IPv4 Interface。“IPv4接口”页打开。

步骤2.从Management VLAN下拉列表中选择要用作管理VLAN的VLAN。默认情况下，管理VLAN为1。

步骤3.在IP Address Type字段中单击Static(静态)。

步骤4.在IP Address字段中输入IPv4接口的IP地址。

步骤5.从“掩码”字段单击所需掩码类型的单选按钮。

·网络掩码 — 输入步骤4中输入的IP地址的子网掩码。

·前缀长度 — 输入步骤4中输入的IP地址的前缀长度。前缀长度是地址中的网络位数（例如B类地址为16或C类地址为24）。

步骤6.在Administrative Default Gateway（管理默认网关）字段中单击所需的单选按钮，该字段用于访问Web配置实用程序的设备。

·用户定义 — 在字段中输入所需的默认网关IP地址。

·无 — 此选项选择不具有任何默认网关IP地址。

步骤7.单击“应用”。