目标

VRRP是一种Internet协议，在LAN上使用静态配置的路由器时，它允许您拥有一个或多个备用路由器。这可以创建冗余，消除单点故障，同时提高网络中路由路径的可用性和可靠性。参与主机的默认网关分配给虚拟路由器而不是物理路由器。在任何给定时间转发数据包的物理路由器称为活动路由器。如果您不熟悉所用术语，请查看思科业务：新术语表。

本文的目的是说明如何在SG500X系列堆叠式交换机上配置虚拟路由器冗余协议(VRRP)。

适用设备

· SG500X系列堆叠式交换机

软件版本

•1.3.0.62

VRRP配置

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择IP Configuration > IPv4 VRRP Virtual Routers。“IPv4 VRRP虚拟路由器”页面随即打开：

步骤2.单击Add以添加新VRRP路由器的参数。出现IPv4 VRRP虚拟路由器表窗口。

步骤3.在“接口”字段中单击“VLAN”作为接口，然后从“VLAN”下拉列表中选择所需的VLAN。

步骤4.在Virtual Router Identifier(VRID)字段中输入一个值。VRRP使用虚拟路由器标识号对网关路由器进行分组。每个VRID组都有其自己的唯一VRID编号。有效范围为1-255。

步骤5.在“说明”字段中输入用户定义的说明，简要描述160个字符内的虚拟路由器。

步骤6.选中Status复选框以在设备上启用VRRP。启用后，每当前一个活动路由器发生故障时，就会选择一个备用虚拟路由器作为虚拟活动路由器。

步骤7.根据您的要求，在“版本”字段中选择要使用的VRRP版本。选项如下：

· VRRP v2 — 仅支持IPv4地址。默认情况下会选择此选项。

· VRRP v3 — 支持IPv4和IPv6地址。

· VRRP v2和VRRP v3 — 当一台设备具有IPv4地址而另一台设备具有IPv6时，会使用VRRP v2和VRRP v3。

步骤8.选择IP Address Owner单选按钮以选择虚拟路由器的IP地址。IP地址所有者也是活动路由器，并选择虚拟路由器的集合IP地址。

·是 — 表示设备的IP地址是虚拟路由器IP地址。从Available IP Address字段中选择可用的IP地址，然后单击>将该地址设置为所有者的IP地址。

·否 — 表示设备IP不是虚拟路由器的IP地址。在Virtual IP Addresses字段中输入虚拟路由器IP地址。一次可分配2个IP地址，用逗号(,)分隔。

步骤9.在Source IP Address字段中，选择VRRP消息中使用的IP地址。选项有：

·使用默认值 — 使用连接的接口的IP地址。

·用户定义 — 用于从设备上的可用IP地址中进行选择。从用户定义(User defined)下拉列表中选择IP地址。

步骤10.如果为IP地址所有者选择“否”，请在“优先级”字段中输入设备的优先级。

注意：Priority字段指定虚拟路由器的优先级。这样，路由器可能与活动路由器和备用路由器不同。值越大，优先级越高。此字段取决于IP地址所有者的选项。如果设备IP地址不是虚拟路由器IP地址（如果选择IP地址所有者为否），请在优先级字段中输入优先级值。 它的范围为1到254。如果设备IP地址是虚拟路由器IP地址，则优先级会自动设置为其最高值255。

步骤11.选择Preempt Mode单选按钮。这用于在更改优先级时使路由器成为活动路由器。

·启用 — 它用优先级高于当前活动路由器的路由器优先级的另一台路由器替换当前活动路由器。

·禁用 — 当前活动路由器即使存在优先级较高的路由器，也将处于活动状态。具有较高优先级的路由器充当备用路由器，以便当前活动路由器发生故障时，最高优先级成为新的活动路由器。

步骤12.在通告间隔(Advertisement Interval)字段中输入通告间隔（以毫秒为单位）值，范围为50到40950。活动路由器定期向所有备用路由器通告活动状态和优先级。

步骤13.单击Apply保存配置。