目标

软件升级以电子方式为任何设备提供新功能，无需购买新产品。软件升级使设备能够及时更新最新版本和技术，如增强的安全性、新功能、漏洞修复或性能升级。TFTP的主要优势是速度更快，但缺乏高级安全性，这就是它在可信网络上使用的原因。超文本传输协议(HTTP)在文件下载中更受欢迎，因为它更安全。

本文档介绍如何升级固件和备份Sx500系列堆叠式交换机上的固件。

适用设备

- SX500系列堆叠式交换机

软件下载URL

500系列堆叠式交换机

通过TFTP升级/备份

步骤1.登录到基于Web的配置实用程序，然后选择管理>文件管理>升级/备份固件/语言。“升级/备份固件/语言”页打开：

升级固件设置

步骤1.在Transfer Method字段中，单击TFTP以使用TFTP服务器升级固件。

步骤2.在Save Action字段中，单击Upgrade以配置升级设置。

步骤3.在File Type字段中，点击所需的目标文件类型。

步骤4.在Server Definition字段中，单击所需的方法指定TFTP服务器。

步骤5.在IP Version字段中，点击所用的版本。

注意：仅在使用版本6时才配置步骤6和步骤7。

步骤6.在IPv6 Address字段中，点击所使用的IPv6地址类型。

步骤7.在Link Local Interface字段中，从下拉列表中选择链路本地接口。

步骤8.在TFTP Server IP Address/Name字段中，输入服务器IP地址或TFTP服务器的域名。

步骤9.在Source File Name字段中，输入源文件的名称。

步骤10.单击“应用”。

备份固件设置

步骤1.在Transfer Method字段中，单击TFTP以使用TFTP服务器升级固件。

步骤2.在Save Action字段中，单击Backup以配置备份设置。

步骤3.在File Type字段中，点击所需的目标文件类型。

步骤4.在Server Definition字段中，单击所需的方法指定TFTP服务器。

步骤5.在IP Version字段中，点击所用的版本。

注意：仅在使用版本6时才配置步骤6和步骤7。

步骤6.在IPv6 Address字段中，点击所使用的IPv6地址类型。

步骤7.在Link Local Interface字段中，从下拉列表中选择链路本地接口。

步骤8.在TFTP Server IP Address/Name字段中，输入服务器IP地址或TFTP服务器的域名。

步骤9.在Destination File Name字段中，输入目标文件的名称。

步骤10.单击“应用”。