目标

固件升级用于提高设备的性能并保持设备最新。语言文件也可被应用以更改网络配置实用程序界面的本地语言。

本文档旨在向您展示如何在Sx500系列堆叠式交换机上通过HTTP/HTTPS升级固件。

适用设备

- SX500系列堆叠式交换机

软件下载URL

- SX500系列堆叠式交换机

注意：确保下载最新固件版本

升级固件

安装固件/语言文件

步骤1.登录到Web配置实用程序，然后选择Administration > File Management > Upgrade/Backup Firmware/Language。“升级/备份固件/语言”页面打开：

步骤2.单击“传输方法”字段中的“通过HTTP/HTTPS”单选按钮。此传输方法使用您的Web浏览器，无需其他软件。

注意：如果要使用简单文件传输协议(TFTP)服务器应用程序将固件传输到交换机，您也可以通过TFTP进行选择。

步骤3.单击“保存操作”字段中的“升级”单选按钮。

注意：仅允许使用TFTP传输方法执行备份操作。

步骤4.从File Type字段中单击所需文件类型的单选按钮。

可用选项如下：

·固件映像 — 用于控制交换机操作和功能的程序。

·语言文件 — GUI将以所选语言显示。

步骤5.单击Choose File（选择文件）从计算机中选择文件，或在相邻字段中输入升级文件的路径和源名称。

步骤6.单击“应用”。系统将显示警告窗口：

步骤7.单击OK。出现进度条一段时间。

步骤8.几分钟后，进度条消失。系统将显示统计信息和传输中的任何错误。如果传输成功，请单击“完成”。

选择活动固件

步骤1.登录到Web配置实用程序，然后选择Administration > File Management > Active Image。“活动映像”页面打开：

步骤2.从Active Image After Reboot下拉列表中选择所需的固件版本。

步骤3.单击Apply以选择交换机重新启动时要使用的固件。

重新启动交换机

要应用已升级的固件版本，必须重新启动交换机。如果更新的文件只是语言文件，则无需重新启动交换机。

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Administration > Reboot。“重新启动”页面打开：

步骤2.（可选）选中Clear Startup Configuration File复选框，在交换机重新启动后删除启动配置。选择此选项后，交换机实际上会执行出厂默认重置，因为运行配置和启动配置都会在重新启动时删除。

步骤3.单击“重新启动”。交换机将重新启动，并应用更新的固件。