目标

交换机使用三态内容可寻址存储器(TCAM)来存储服务质量(QoS)、访问控制列表(ACL)和VLAN等各种应用使用的内存和资源。用于Sx500的TCAM可容纳512条规则。当应用启用时，它可以使用TCAM规则的一小部分。应用的每个规则条目将使用最多1个或2个TCAM规则。

本文档旨在说明如何在Sx500系列堆叠式交换机上配置TCAM分配。

适用设备

· Sx500系列堆叠式交换机

软件版本

•v1.2.7.76

查看TCAM利用率

步骤1.登录交换机配置实用程序以选择管理> TCAM分配设置。“TCAM分配设置”(TCAM Allocation Settings)页面打开：

“TCAM分配设置”页的一部分显示为“保留的TCAM大小”和“实际的TCAM分配”信息。在保留的TCAM大小字段中，将查看以下信息：

· IP条目 — 为IPv4静态路由、IP接口和IP主机保留的TCAM条目的总使用数。

·非IP条目 — 为其他应用（如ACL规则、CoS策略和VLAN速率限制）保留的TCAM条目。

在“实际TCAM分配”区域中，将查看以下信息：这些字段用于已用和可用TCAM资源。

· IPv4静态路由 — 显示已使用和可用的IPv4路由条目数。

· IPv4接口 — 显示已使用和可用IP接口条目的数量。

· IP Host — 显示已使用和可用的IP主机条目数。

·非IP条目 — 显示由应用保留的条目，如ACL规则和VLAN速率限制。

注意：在“新建设置”(New Settings)下，可以引用新TCAM分配设置的规则。

步骤3.在Max Number of IPv4 Static Routes字段中输入所需的IPv4静态路由最大数。默认值为 128。

步骤4.在Max Number of IP Interfaces字段中输入所需的最大IP接口数。默认值为 128。

步骤5.在Max Number of IP Hosts字段中输入所需的最大IP主机数。默认值为 200。

步骤6.单击“应用”以保存设置，并使用新设置自动重新启动。