目标:

可以定义SG200、SG300和SG500系列设备的时间范围功能并与某些命令类型关联，以将其域限制为特定时间范围。时间范围可应用于ACL、802.1X端口身份验证、端口状态和基于时间的以太网供电。两种时间范围是绝对的和循环的。绝对时间范围从指定日期开始，除非指定特定日期，否则永不结束。因此，此参数不能包含循环元素。循环时间范围包含元素，当添加到绝对时间范围时，该元素会按循环开始和结束。

本文档的目标是向您展示如何在SG200、SG300和SG500系列交换机上设置时间范围。

适用设备:

·思科S系列200、300和500系列托管交换机

软件版本:

•1.3.0.59

设置绝对时间范围：

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Administration > Time Settings > Time Range。此时将打开“时间范围”页：

步骤2.要添加新的时间范围，请单击“添加”。

步骤3.在Time Range Name字段中输入新的时间范围名称。

步骤4.在Absolute Starting Time字段中，选择适用于您的设备的以下选项：

·立即 — 选择时间范围以立即开始。

·日期、时间 — 输入时间范围开始的日期和时间。

步骤5.在Absolute Ending Time字段中，选择适用于您的设备的以下选项：

·立即 — 选择时间范围以立即开始。

·日期、时间 — 输入时间范围开始的日期和时间。

设置周期性时间范围：

步骤1.导航至Administration > Time Settings > Recurring Range。系统将打开“循环范围”页。

步骤2.从下拉菜单中选择绝对时间范围以添加周期性范围。

步骤3.要添加新的循环时间范围，请单击Add。

步骤4.在“定期起始时间”字段中，输入时间范围以周期性方式开始的日期和时间。

步骤5.在“定期结束时间”字段中，输入时间范围以循环方式结束的日期和时间。

步骤6.单击“应用”。