摘要

将固件从版本1.4.2.04升级到版本1.4.5.02时，整个堆栈将重新启动。

确定日期

2016年9月30日

解决日期

2017年3月31日

受影响的产品

型号

固件版本

SG500-52P

1.4.2.04

问题说明

当尝试从固件版本1.4.2.04升级到版本1.4.5.02时，由六台SG500-52P交换机组成的整个堆栈都重新启动了。

分辨率

升级到最新固件版本1.4.7.06。