摘要

当ACL上的日志记录应用到VLAN接口时，DHCP服务失败。这是DHCP中继或服务器。

确定日期

2017年3月16日

解决日期

不适用

受影响的产品

型号

固件版本

SG500

1.4.7.06

问题说明

配置ACL日志记录后，DHCP中继将停止在SG500上工作。以下是ACL配置示例：

ip access-list extended exampleACL

permit ip any any ace-priority 2000 log-input

!

在接口上应用ACL时，中继会失败。

!

interface vlan 3

ip address 10.10.30.2 255.255.255.192

ip dhcp relay enable

service-acl输入示例ACL

解决方法

从ACL permit语句中删除日志输入：