目标

会话发起协议(SIP)是用于在基于IP的网络中创建、管理和终止会话的信令协议。SIP是呼叫管理机制。它还允许建立用户位置，提供功能协商，以便会话中的所有参与者都可以同意其中支持的功能，并允许在会话进行中对会话的功能进行更改。

会话描述协议(SDP)是描述多媒体会话的媒体流的标准表示。SDP本身不传送媒体，但会在媒体类型和格式的端点之间进行协商。SDP负载仅用于出站呼叫。如果有入站呼叫，IP电话将遵循主叫方负载类型。

本文档的目标是向您展示SPA300和SPA500系列IP电话上SDP负载类型的配置。

适用设备

· SPA300系列IP电话

· SPA500系列IP电话

SDP负载类型配置

注意：  在实际的SPA300或SPA500系列IP电话上将信令协议设置为SIP，使用导航键转到Device Administration > Call Control Settings > Signaling Protocol SIP。

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Admin Login > Advanced > Voice > SIP。“SIP参数”页面打开：

步骤2.向下滚动到SDP负载类型区域。

步骤3.在AVT动态负载字段中输入发送方和接收方必须同意会话事件的编号。范围为96到127。默认值为101。

步骤4.在INFOREQ动态负载字段中输入用于发送SIP消息的编解码器编号。最佳范围为96到27。默认值为空。

注意：INFOREQ动态负载编号应与配置为启用动态负载的网络或其他方编号匹配。

步骤5.在G726r16动态负载字段中输入RTP负载类型号。这是代表G.726r16编解码器传输的数据包的编号。范围为96到127。默认值为98。

注意：G26r16动态负载不适用于SPA525G和SPA525G2。

步骤6.在G726r24动态负载字段中输入RTP负载类型号。这是代表G.726r24编解码器传输数据包的编号。范围为96到127。默认值为97。

注意：G26r24动态负载不适用于SPA525G和SPA525G2。

步骤7.在G726r32动态负载字段中输入RTP负载类型号。这是代表G.726r32编解码器传输数据包的编号。范围为0到268435455。默认值为2。

步骤8.在G726r40动态负载字段中输入RTP负载类型号。这是代表G.726r40编解码器传输的数据包的编号。范围为0到268435455。默认值为2。

步骤9.在G729b动态负载字段中输入RTP负载类型号码。这是代表G.729b编解码器传输的数据包的编号。范围为0到268435455。默认值为99。

步骤10.在EncapRTP动态负载字段中输入封装的RTP动态负载类型。范围为0到268435455。默认值为112。

步骤11.在RTP-Start-Loopback Dynamic字段中输入指示RTP-Start-Loopback的值。在RTP-Start-Loopback中，网络元素会阻止环回源的媒体，直到环回镜像开始传输数据包。默认值为 113。

步骤12.选择适当的RTP-Start-Loopback Codec，将模拟语音信号转换为RTP-Start-Loopback Codec下拉列表中的数字编码语音信号。默认为G711u。

· G711u — 这是脉冲编码调制(PCM)方案。这使用mu-law编解码器，该编解码器可提高信噪比，而无需更多额外数据。它在美国和日本使用。

· G711a — 这是脉冲编码调制(PCM)方案。它使用A-law编解码器，在世界大多数国家/地区都使用。

· G726-32 — 这是一种自适应不同脉冲码调制(ADPM)方案。这既使用a-law又使用mu-law，并有助于降低带宽。

· G729a — 这是G729的扩展，它使用代数码激励线性预测(ACELP)来简化G729的复杂性并降低G729的高成本。它比G729所需的计算能力更低。

· G722 — 这是一种子带自适应不同脉冲码调制(SB-ADPCM)方案，提供7kHz宽频段音频数据速率以改善语音质量。

步骤13.在AVT Codec Name字段中输入音频视频传输(AVT)编解码器的名称。默认为电话事件。

步骤14.在G711u编解码器名称字段中输入G711u编解码器的名称。这是一种脉冲编码调制(PCM)方案，它使用mu-law编解码器来提高信噪比，而不需要更多额外数据。它在美国和日本使用。默认为脉冲编码调制mu-law(PCMU)。

步骤15.在G711a编解码器名称字段中输入G711a编解码器的名称。这是使用A-law编解码器的脉冲码调制(PCM)方案。它在世界上大多数国家都使用。默认为脉冲码调制A-law(PCMA)。

步骤16.在G726r16编解码器名称字段中输入G726r16编解码器的名称。这是一种自适应差分脉冲码调制(ADPCM)方案，每秒使用16千位。默认为G726-16。

注：G726r16动态负载不适用于SPA525G和SPA525G2。

步骤17.在G726r24编解码器名称字段中输入G726r24编解码器的名称。这是一种自适应差分脉冲码调制(ADPCM)方案，使用24 kb/s的每秒带宽。默认为G726-24。

注意：G726-24动态负载不适用于SPA525G和SPA525G2。

步骤18.在G726r32编解码器名称字段中输入G726r32代码的名称。这是一种自适应差分脉冲码调制(ADPCM)方案，每秒使用32千位。默认值为G726-32。

步骤19.在G726r40编解码器名称字段中输入G726r40编解码器的名称。这是一种自适应差分脉冲码调制(ADPCM)方案，使用40 kbit/s的每秒，默认为G726-40。

注意：G726-40动态负载不适用于SPA525G和SPA525G2。

步骤20.在G729a编解码器名称字段中输入G729a编解码器的名称。这是G729的扩展，它使用代数码激励线性预测(ACELP)来简化G729的复杂度，降低G729的高成本。它比G729的计算能力要小。

步骤21.在G729b编解码器名称字段中输入G729b编解码器的名称。这是G729的扩展，用于为宽带语音和音频提供支持。默认为G729ab。

步骤22.在G722编解码器名称字段中输入G722编解码器的名称。这是一种编解码器，支持7 kHz宽带音频。默认为G722。

步骤23.在G723编解码器名称字段中输入G723代码的名称。这是G721的扩展，它使用自适应差分脉冲码调制(ADPCM)提供300 Hz到3400 Hz的语音质量。默认为G723。

注意：G723动态负载不适用于SPA525G和SPA525G2。

步骤24.在EncapRTP Codec Name字段中输入EncapRTP编解码器的名称。  这是封装的实时协议名称。默认值为encaprtp。

步骤25.单击“提交所有更改”以保存设置。