目标

屏幕保护器允许设备的屏幕变黑、变灰或显示预定照片，而不是在未使用指定时间段时保持活动状态。这对于节省能源以及在用户不在时隐藏个人信息非常有用。

本文档的目的是说明如何在SPA525G和SPA525G2上设置屏幕保护程序设置。

适用设备

· SPA525G

· SPA525G2

设置屏幕保护程序设置

步骤1.在电话上按Setup。系统将显示“信息和设置”屏幕：

步骤2.导航至“用户首选项”并按选择。系统将显示“用户首选项”屏幕：

步骤3.在“用户首选项”页面上，导航至“屏幕首选项”并按选择。屏幕首选项屏幕随即出现。通过导航至屏幕保护程序并按右或左导航键切换复选标记，启用或禁用屏幕保护程序。

步骤4.要修改屏幕保护程序设置，请导航至“屏幕保护程序设置”，然后按右键导航。屏幕保护程序设置屏幕显示：

步骤5.按向右箭头浏览不同的屏幕保护程序类型。可用选项如下：

·黑色 — 显示黑屏

·灰色 — 显示灰色屏幕

·黑色/灰色旋转 — 屏幕从黑色逐渐循环到灰色。

·图片旋转 — 屏幕在电话管理员在电话上提供的可用图片中旋转。

·数字帧 — 显示背景图片。

·下载图片 — 显示下载屏幕。

·时钟 — 显示时钟。

步骤6.导航至Trigger Interval ，并设置在激活屏幕保护程序之前希望电话等待的时间。默认值为 300 秒。

步骤7.导航至刷新间隔，并输入屏幕保护程序应修改显示的屏幕之前的秒数（例如，如果您选择了图片旋转）。

步骤8.按Set保存设置。