目标

网络地址转换(NAT)功能有助于在内部私有IP地址和外部公有IP地址之间进行转换。NAT还隐藏了主机的原始IP地址，这增加了安全性。此外，NAT还有助于保留组织的公有IP地址。本文档旨在说明如何在SPA8000电话适配器上配置NAT。

适用设备

- SPA8000模拟电话适配器

软件版本

- 6.1.12

配置NAT设置

步骤1.以管理员身份登录Web配置实用程序，然后选择Advanced > Voice > L1-L8。“线路”页打开：

步骤2.从Line Enable下拉列表中选择yes，以启用NAT设置配置的行。

步骤3.从NAT Mapping Enable下拉列表中选择yes，以便在SIP消息中使用外部映射的IP地址和SIP/RTP端口。默认值为No。

步骤4.从NAT Keep Alive Enable下拉列表中选择yes以保存已配置的NAT设置keep alive消息。保持连接消息是从设备传送的消息，防止两个通信设备之间的链路断开。默认值为no。

步骤5.在NAT Keep Alive Msg字段中，输入应定期发送的keep alive消息以维护当前NAT映射。如果此字段的值为$NOTIFY，则发送通知消息。如果值为$REGISTER，则发送不带联系人的注册消息。默认值为$NOTIFY。

步骤6.在NAT Keep Alive Dest字段中，输入应接收NAT keep alive消息的目标。如果值为$PROXY，则NAT保持连接消息将发送到当前代理服务器或出站代理服务器。默认值为$PROXY。

步骤7.单击“提交所有更改”以保存设置。