目标

如果设备的某些设置已更改或设备已正常停止工作，则会重新启动或重新启动设备。  要使设备上的某些新配置生效或刷新所有应用和服务，必须重新启动设备。建议定期重新启动以获得最佳性能。本文档的目标是通过设备的基于Web的配置实用程序重新启动SPA100系列模拟电话适配器(ATA)。

适用设备

· SPA100系列电话适配器

软件版本

•v1.1.0

重新启动过程

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Administration > Reboot。“重新启动”页面打开：

注意：在重新启动期间将重新启动所有关联的服务。强烈建议在重新启动之前保存任何当前工作，以防数据丢失。

步骤2.单击“重新启动”按钮以重新启动ATA和所有服务。系统将显示警告消息。

步骤3.当出现警告消息时，单击确定重新启动ATA。管理员将返回登录页面。