目标

SPA100系列模拟电话适配器中的固件升级用于提高设备的性能并使其保持最新。

本文档旨在说明如何在SPA100系列模拟电话适配器中配置固件升级。

适用设备

· SPA112

· SPA122

软件版本

· 1.3.2-XU(014)

软件下载URL

SPA100系列

固件升级

步骤1.访问思科网页并下载最新固件版本。这是.Zip文件。

步骤2.登录Phone Adapter Configuration Utility页面，然后选择Administration > Firmware Upgrade。将打开“固件升级”页：

步骤3.单击“选择文件”，从计算机中选择.Zip更新文件。

步骤4.从.Zip文件中单击.bin

步骤5.单击Upgrade。

固件升级期间显示警告消息：

步骤6.固件更新成功，并显示一条消息通知SPA122将重新启动。

步骤7.用户将发回“登录”页，其中需要用户名和口令字段的字段。

步骤8.成功更新固件后，登录“电话适配器配置实用程序”页，然后选择语音>调配。系统将打开“调配”页：

步骤9.向下滚动到Firmware Upgrade区域。

步骤10.从Upgrade Enable下拉列表中选择“是”以启用固件升级操作。

步骤11.在Upgrade Error Retry Delay字段中输入一个值，以在升级尝试失败时设置重试间隔。默认值为 3600 秒。

步骤12.在Downgrade Rev Limit字段中输入值。在固件升级或降级期间，这会对可接受的版本号实施下限。默认设置为空。

注意：要完成固件升级操作，固件版本应大于或等于此字段。

步骤13.在Upgrade Rule字段中输入值。此参数定义升级条件和关联的固件URL。默认设置为空。

步骤14.为Log Upgrade Request Msg字段输入值。这是固件升级尝试开始时发出的系统日志消息。

步骤15.为Log Upgrade Success Msg字段输入值。这是固件升级尝试成功完成后发出的系统日志消息。

步骤16.为Log Upgrade Failure Msg字段输入值。这是固件升级尝试失败后发出的系统日志消息。

步骤17. SPA100系列ATA当前未使用“许可证密钥”字段。

步骤18.单击“提交”保存设置。