目标

系统设置帮助配置用于标识网络中WAP设备的信息。

本文档说明Cisco WAP121和WAP321接入点的基本系统设置配置。

适用设备

· WAP121

· WAP321

软件版本

· 1.0.3.4 [WAP121和WAP321]

系统设置配置

步骤1.登录Web配置实用程序并选择Administration > System Settings。系统将打开“系统设置”页：

步骤2.在Host Name字段中输入设备的主机名。这是仅由管理员分配的WAP设备的名称。主机名用于标识网络中的设备。主机名可以包含字母数字字符和连字符，但不应以连字符开头。默认主机名为“WAPX”，其中X是WAP MAC地址的最后3位。

步骤3.在“系统联系人”字段中输入接入点的联系信息，例如与接入点相关的问题相关的要联系人的电子邮件地址或电话号码。除双引号外，用户联系人详细信息最多可包含255个字母数字和符号字符。

步骤4.在System Location字段中输入接入点所在的位置或区域。根据系统位置，可以轻松识别网络中的设备。名称最多可包含255个字母数字和符号字符，双引号除外。

第 5 步： 点击 Save（保存），以保存设置。