目标

无线电设置用于在无线接入点(WAP)设备中配置无线无线电天线及其属性，以便通信可以快速、无拥塞且根据实施中的所需网络设置定制。在WAP被其他WAP包围的情况下，此配置很有帮助，需要更改信道模式和频率等设置以实现平稳通信。这可确保它们的信道不会相互干扰。本文介绍如何在WAP121和WAP321接入点上配置全局和基本无线电设置。

注意：如果要配置高级无线电设置，请参阅WAP121和WAP321接入点上的高级无线电设置文章以了解详细信息。

适用设备

· WAP121

· WAP321

软件版本

•1.0.3.4

无线电配置

步骤1.登录接入点配置实用程序并选择无线>无线电。此时将打开“单选按钮”页：

全局设置

步骤1.在Global Settings区域中，在Traffic Specification(TSPEC)Violation Interval字段中输入时间间隔（以秒为单位）。这是WAP通过系统日志和SNMP陷阱向不遵守强制准入控制程序的关联客户端报告的间隔。TSPEC是从客户端发送到AP的流量规范，AP请求对其代表的数据进行网络访问。

注意：有关系统日志的详细信息，请参阅WAP121和WAP321接入点上的日志设置配置和状态文章。

步骤2.要保存设置，请滚动到Radio页面的底部，然后单击Save。

基本无线电设置配置

步骤1.选中Radio字段中的Enable复选框以启用无线电接口。

MAC Address字段显示无线电接口的MAC地址。

注意：如果设备是WAP321，则转到WAP321，否则转到WAP121，因为在WAP321中，一些更多模式被添加到正常的WAP121模式

WAP121

步骤1.从Mode下拉列表中选择所需的无线电模式。WAP121上提供以下三种模式：

· 802.11b/g — 仅支持802.11b和802.11g的客户端可以连接到WAP设备。当选择此模式时，客户端可获得至少11 Mbps的带宽。

· 802.11b/g/n — 在2.4 GHz频率下运行的所有客户端（如802.11b、802.11g和802.11n客户端）都可以连接到WAP。此模式的数据速率可能高达75 Mbps。

· 2.4 GHz 802.11n — 只有802.11n客户端（在2.4 GHz频率下运行）可以连接到WAP。此模式的数据速率至少为54 Mbps。

注意：所有802.11n模式对VAP安全模式的选项都有一些限制。它强制将某些模式的安全设置为无，或在数据加密技术中启用CCMP(AES)密码套件。此信息将在某些配置中使用，例如WorkGroup Bridge的配置。有关WorkGroup Bridge的配置，请参阅在WAP121和WAP321接入点上配置Work Group Bridge。

注意：如果您选择802.11b/g作为无线电模式，请跳至步骤4。

步骤2.从Channel Bandwidth下拉列表中选择无线电的Channel Bandwidth。下拉列表有两种带宽类型20MHz和20/40 MHz，用于更高的数据速率。

注意：802.11n是唯一允许40 MHz宽信道的规范，而传统20 MHz信道除可用于其他模式之外。

注意：如果已选择20 MHz，请跳至步骤4。

步骤3.当接入点配置为使用40 MHz信道带宽时，可以将主信道的位置指定为40 MHz信道的上半或下半。当您选择40 MHz信道时，信道选择总是指主信道。从Primary Channel下拉列表中，选择一个选项：

· Upper — 将40 MHz频段的上20 MHz信道设置为主信道。

·低 — 将40 MHz频段的较低20 MHz信道设置为主信道。

步骤4.从Channel下拉列表中选择无线电用于发送和接收的无线电频谱的部分。下拉列表具有自动和1到11之间的通道。请确保在多个接入点上没有相同的通道和SSID。信道在下主信道和上主信道之间分开。前1-7个信道位于下主信道下，5-11位于上主信道下。如果选择802.11 b/g，则1到11的所有信道都显示在信道下拉列表中。

注意：如果选择auto，WAP会扫描可用信道并选择检测到最少流量的信道。

第 5 步： 点击 Save（保存），以保存设置。

WAP321

步骤1.从Mode下拉列表中选择所需的无线电模式。WAP321上提供以下六种模式：

· 802.11a — 只有支持802.11a的客户端可以连接到WAP设备。这些设备的数据速率可能至少为6到54 Mbps。

· 802.11b/g — 仅支持802.11b和802.11g的客户端可以连接到WAP设备。当选择此模式时，客户端可获得至少11 Mbps的带宽。

· 802.11a/n — 只有802.11a和802.11n支持的客户端可以连接到WAP设备。

· 802.11b/g/n — 在2.4 GHz频率下运行的所有客户端（如802.11b、802.11g和802.11n客户端）都可以连接到WAP。此模式的数据速率可能高达75 Mbps。

· 5 GHz 802.11n — 只有以5.0 GHz频率运行的802.11n客户端可以连接到WAP设备。

· 2.4 GHz 802.11n — 只有802.11n客户端（在2.4 GHz频率下运行）可以连接到WAP。此模式的数据速率至少为54 Mbps。

注意：所有802.11n模式对VAP安全模式的选项都有一些限制。它强制将某些模式的安全设置为无，或在数据加密技术中启用CCMP(AES)密码套件。此信息将在某些配置中使用，例如WorkGroup Bridge的配置。有关WorkGroup Bridge的配置，请参阅在WAP121和WAP321接入点上配置Work Group Bridge。

注意：如果您选择802.11b/g或802.11a作为无线电模式，则跳至步骤4。

步骤2.从Channel Bandwidth下拉列表中选择无线电的Channel Bandwidth。下拉列表有两种带宽类型20MHz和20/40 MHz，用于更高的数据速率。

注意：802.11n是唯一允许40 MHz宽信道的规范，此外还允许其他模式使用传统20 MHz信道。

注意：如果已选择20 MHz，请跳至步骤4。

步骤3.当接入点配置为使用40 MHz信道带宽时，可以将主信道的位置指定为40 MHz信道的上半或下半。当您选择40 MHz信道时，信道选择总是指主信道。

· Upper — 将40 MHz频段的上20 MHz信道设置为主信道。

·低 — 将40 MHz频段的较低20 MHz信道设置为主信道。

步骤4.从Channel下拉列表中选择无线电用于发送和接收的无线电频谱的部分。下拉列表具有auto和1到11之间的通道。请确保在多个接入点上没有相同的通道和SSID。信道在下主信道和上主信道之间被划分。前1-7个信道位于下主信道下，5-11位于上主信道下。如果选择802.11 b/g，则1到11的所有信道都显示在信道下拉列表中。对于802.11a、802.11a/n和5 GHz 802.11n模式，与其余模式相比不同。

注意：如果选择auto，WAP会扫描可用信道并选择检测到最少流量的信道。

第 5 步： 点击 Save（保存），以保存设置。