目标

Internet协议第4版(IPv4)是第四个经过修订的协议，用于在Internet上路由流量并提供不同网络之间的通信。IPv4使用32位（四字节）IP地址作为网络设备的标识，以便它们之间能够连通。IPv4设置允许您通过动态主机配置协议(DHCP)分配IP地址或手动配置静态IP。

本文档的目标是说明如何在WAP131和WAP351设备上配置IPv4设置。

适用设备

· WAP131

· WAP351

软件版本

•1.0.0.39

IPv4设置

步骤1.登录Access Point Configuration实用程序，然后选择LAN > IPv4 Setting。“IPv4设置”页打开：

步骤2.在Connection Type字段中，单击所需的单选按钮以指定设备如何获取IP地址。默认情况下，WAP设备上的DHCP客户端会自动广播网络信息请求。如果要使用静态IP地址，必须禁用DHCP客户端并手动配置IP地址和其他网络信息。

可用选项定义如下：

· DHCP - LAN上的DHCP服务器将IP地址分配给WAP设备。如果选择此选项，请继续执行DHCP部分的步骤1。

·静态IP — 手动配置IPv4地址。IPv4地址的形式应类似于xxx.xxx.xxx.xxx(192.0.2.10)。 如果选择此选项，请跳至“静态IP”部分的步骤1。

DHCP

步骤1.在Domain Name Servers字段中单击所需的单选按钮。域名系统(DNS)是一种协议，通过将域名转换为各自的IP地址，帮助设备通过互联网访问其他计算机和专用网络。

可用选项定义如下：

·动态 — WAP设备从LAN上的DHCP服务器获取DNS服务器地址。如果选择此选项，请跳至步骤3。

·手动 — 允许您在“域名服务器”字段中手动配置一个或多个DNS服务器地址。

第2步。（可选）如果选择“手动”单选按钮，请在“可用”字段中输入DNS服务器的IP地址。虽然有两个字段可用，但只需一个地址；输入第二个地址是可选的。如果其中一台服务器发生故障或不可用，则拥有两台DNS服务器会很有帮助。

步骤3.单击“保存”保存设置。

步骤4.如果更改了任何设置，将出现弹出窗口，警告可能断开连接。单击OK以应用设置。

静态 IP

步骤1.在Static IP Address字段中输入接入点的IP地址。您分配的IP地址不应分配给同一网络中的任何其他设备。

步骤2.在Subnet Mask字段中输入网络的子网掩码。默认掩码取决于您选择的IP地址类别或您为网络使用的子网数量。

步骤3.在Default Gateway（默认网关）字段中输入默认网关IP地址。默认网关是计算机上的节点，当IP地址与路由表中的路由不匹配时使用。然后，默认网关会相应地转发流量。默认网关通常是路由器。要了解如何查找默认网关的IP地址，请参阅“Using Windows Command Prompt to Determine the IP Address of a Connected Device（使用Windows命令提示符确定已连接设备的IP地址）”一文。

步骤4.在域名服务器字段中输入域名系统(DNS)服务器的IP地址。单击“域名服务器”字段中的所需单选按钮。域名系统(DNS)是一种协议，通过将域名转换为各自的IP地址，帮助设备通过互联网访问其他计算机和专用网络。您也可以在提供的另一个字段中添加另一个DNS服务器IP地址，但它是可选的。如果其中一台服务器发生故障或不可用，则拥有两台DNS服务器会很有帮助。

第 5 步： 点击 Save（保存），以保存设置。

步骤6.如果更改了任何设置，系统将显示弹出窗口，警告可能断开连接。单击OK以应用设置。