目标

快速漫游允许客户端设备在设备从一个接入点转换到另一个接入点时保持持续的无线连接，方法是确保客户端设备每次从一个接入点切换到另一个接入点时无需重新验证到远程访问拨入服务(RADIUS)服务器。这对于移动时需要无缝连接的便携式客户端设备尤其有用。

本文旨在指导您在WAP125上配置快速漫游。

注意：在虚拟接入点(VAP)上配置快速漫游之前，请验证VAP是否配置了以下内容：

- Wi-Fi保护访问2(WPA2)安全

- 禁用预身份验证

- 禁用管理帧保护(MFP)

适用设备

- WAP125

软件版本

- 1.0.0.3

配置快速漫游

步骤1.登录WAP125的基于Web的实用程序，然后选择Fast Roaming。

步骤2.单击 按钮向漫游表添加新行。

步骤3.验证是否选中Enable复选框，以确保所选无线电频段上的漫游已激活。默认情况下，选中此选项。

步骤4.选择将应用快速漫游的基本服务集标识符(BSSID)。

注意：在本示例中，有三个BSSID，但只有一个BSSID将配置为快速漫游，并且选择2.4G VAP 0(WAP125)。

步骤5.在Mobility Domain字段中输入Mobility Domain Identifier(MDID)(移动域标识符)。MDID用于指示扩展服务集(ESS)内的一组接入点(AP)。 仅允许在同一ESS中具有相同MDID的AP之间进行快速漫游。不同MDID或不同ESS的AP之间不允许快速漫游。

注意：在本例中，移动域为12345。

步骤6.从FT模式下拉列表中选择快速事务(FT)模式。FT协议允许移动设备仅对域中的第一个AP进行完全身份验证，并对同一域中的下一个AP使用更短的关联过程。FT模式选项包括：

- Over Air — 此选项是默认设置。它使移动设备通过直接802.11链路与新AP通信。

- 通过DS — 此选项允许移动设备通过旧AP与新AP通信。

注意：在本例中，选择Over Air。

步骤7.在R0密钥保持器字段中输入R0密钥保持器。这指定在RADIUS访问请求消息中发送的网络连接存储(NAS)标识符。NAS标识符用作R0密钥持有者ID。默认值为R0KH.com。

注意：在本例中，R0密钥保持器保留为默认值。它还会自动检测R1密钥保持器的MAC地址。

步骤8.从下拉菜单中选择远程密钥持有者列表。这些选项取决于配置的远程密钥列表。在本例中，没有。

步骤9.单击“保存”。

现在，您应该已在WAP125接入点上成功配置快速漫游。

查看与本文相关的视频……

单击此处查看思科提供的其他技术讲座