目标

强制网络门户允许您阻止连接到WAP网络的客户端。在允许客户端正常使用Internet之前，客户端会看到一个用于身份验证的特殊网页。强制网络门户验证适用于访客和经过身份验证的用户。强制网络门户利用Web浏览器并将其转换为身份验证设备。强制网络门户在许多Wi-Fi热点特别使用，以向用户收取访问互联网的费用。“本地用户”页用于配置访客用户或授权用户。除访客用户外，授权用户必须提供有效的用户名和密码才能访问WAP网络。

本文档说明如何在WAP321接入点上配置强制网络门户(CP)本地用户。

适用设备

· WAP321

软件版本

•1.0.3.4

强制网络门户本地用户配置

步骤1.登录Web配置实用程序以选择强制网络门户>本地用户。“本地用户”页面打开：

步骤2.在User Name字段中输入名称。范围为1到32个字母数字字符。

步骤3.单击“保存”保存更改。页面将重新显示，其中包含用户配置的其他字段。

步骤4.从强制网络门户下拉列表中选择您创建的用户名。

步骤5.在User Password字段中输入将验证当前配置用户登录的用户密码。范围为8到32个字母数字和特殊字符。口令区分大小写。

步骤6.（可选）如果要在“用户密码”字段中显示密码，请选中“将密码显示为明文”复选框。

步骤7.在Away Timeout字段中输入时间（以分钟为单位），在此时间后，如果没有代表用户的活动，用户将注销。范围为1到1440分钟。默认值为60。值为0表示不执行超时。

步骤8.从Group Name下拉列表中选择要分配当前配置用户的组。

注意：要了解有关强制网络门户上本地组配置的详细信息，请参阅WAP321接入点上强制网络门户中的本地组。

步骤9.在Maximum Bandwidth Upstream字段中输入当前配置的用户可以使用强制网络门户发送数据的最大上传速度。范围为0至300 Mbps。默认值为 0。

步骤10.在Maximum Bandwidth Downstream Rate字段中输入当前配置的用户可以使用强制网络门户接收数据的最大下载速度。范围为0至300 Mbps。默认值为 0。

步骤11.（可选）如果要删除当前配置的用户，请选中Delete User复选框

步骤12.单击Save以保存在Local Users页面上所做的所有配置。