目标

无线电是创建无线网络的WAP的物理组件。WAP上的无线电设置控制无线电的行为并确定WAP发送的无线信号类型。如果WAP与其他无线源非常接近，并且需要更改频率以防止与其他源干扰，则此配置非常有用。

本文的目的是解释WAP371上的基本无线电设置。

适用设备

· WAP371

软件版本

•v1.2.0.2

无线电设置配置

步骤1.登录Web配置实用程序并选择“无线”>“无线电”。此时将打开“Radio”页：

全局无线电设置的配置

步骤1.在TSPEC Violation Interval字段中，输入WAP在报告不遵守强制准入控制程序的关联客户端之前等待的时间间隔（以秒为单位）。这些报告通过系统日志和简单网络管理协议(SNMP)发送，后者是用于管理IP网络上设备的协议。

基本无线电设置的配置

步骤1.在Radio Setting Per Interface区域中，单击要配置的Radio Frequency设置的单选按钮。您配置的基本和高级设置将应用于此无线电。

选项描述如下：

·射频1 — 射频为5 GHz，支持以下射频模式：802.11a、802.11a/n/ac和802.11n/ac。请参阅“5 GHz基本无线电设置的配置”部分。

· Radio 2 — 射频为2.4 GHz，支持以下无线电模式：802.11b/g、802.11b/g/n和802.11n。请参阅2.4 GHz基本无线电设置的配置部分。

配置5 GHz基本无线电设置

步骤1.选中Radio字段中的Enable复选框以启用无线电接口。

注意：MAC Address字段显示无线电接口的MAC地址。

步骤2.从Mode下拉列表中选择所需的无线电模式。

可用选项如下所述：

· 802.11a — 只有802.11a客户端可以连接到WAP设备。选择此模式时，客户端可获得最大54 Mbps带宽。

· 802.11a/n/ac — 在5 GHz频率下运行的802.11a、802.11n和802.11ac客户端可以连接到WAP设备。802.11n客户端可获得最大150 Mbps带宽，而802.11ac客户端可获得最高1 Gbps带宽。

· 5 GHz 802.11n/ac — 只有在5 GHz频率下运行的802.11n和802.11ac客户端可以连接到WAP设备。

步骤3.从Channel Bandwidth下拉列表中选择无线电的信道带宽。

选项描述如下：

· 20 MHz — 将信道带宽的使用限制为20 MHz信道。

· 20/40 MHz — 由两个20 MHz信道组成，这些信道在频域内是连续的。

· 80 MHz — 将信道带宽的使用限制为80 MHz信道。

注意：如果选择20或80 MHz，则配置主信道和信道字段的选项不可用。跳至步骤6。

步骤4.从Primary Channel下拉列表中，选择要设置为主要的信道。主信道用于仅支持20/40 MHz信道的设备。

可用选项如下所述：

· Upper — 将上20 MHz信道设置为主信道。

·较低 — 将较低的20 MHz信道设置为主信道。

注：如果“通道”字段保留为“自动”，则Web UI会禁用“主通道”下拉列表。

步骤5.从Channel下拉列表中选择无线电用于发送和接收的无线电频谱部分。

注意：如果选择自动，WAP将扫描可用信道并选择检测到最少流量的信道。

步骤6.单击“保存”以保存设置。

配置2.4 GHz基本无线电设置

步骤1.选中Radio字段中的Enable复选框以启用无线电接口。

注意：MAC地址字段显示无线电接口的MAC地址。

步骤2.从Mode下拉列表中选择所需的无线电模式。

可用选项如下所述：

· 802.11b/g — 802.11b和802.11g客户端可以连接到WAP设备。802.11b客户端可以获得最大11 Mbps带宽，而802.11g客户端可以支持最大54 Mbps带宽。

· 802.11b/g/n — 在2.4 GHz频率下运行的802.11b、802.11g和802.11n客户端可以连接到WAP。

· 2.4 GHz 802.11n — 只有在2.4 GHz频率下运行的802.11n客户端可以连接到此无线电设置。

注意：802.11n是唯一允许40 MHz宽信道的规范。步骤3和4仅在您选择在步骤2中支持802.11n的无线电模式时适用。

步骤3.从Channel Bandwidth下拉列表中选择无线电的信道带宽。

选项描述如下：

· 20 MHz — 将信道带宽的使用限制为20 MHz信道。

· 20/40 MHz — 由两个20 MHz信道组成，这些信道在频域内是连续的。

注：如果选择20 MHz，则配置主信道和信道字段的选项不可用。跳至步骤6。

步骤4.从Primary Channel下拉列表中，选择要设置为主要的信道。主信道用于仅支持20/40 MHz信道的设备。

可用选项如下所述：

· Upper — 将上20 MHz信道设置为主信道。

·较低 — 将较低的20 MHz信道设置为主信道。

注意：如果Channel Bandwidth字段保留为20 Mhz或Channel字段保留为Auto，则Web UI会禁用Primary Channel下拉菜单。

步骤5.从Channel下拉列表中选择无线电用于发送和接收的无线电频谱的部分。

注意：如果选择自动，WAP将扫描可用信道并选择检测到最少流量的信道。

步骤6.单击“保存”以保存设置。