目标

无线电是无线接入点(WAP)的物理组件，用于创建无线网络。WAP上的无线电设置控制无线电的行为并确定设备传输的信号。更改WAP的频率有助于防止WAP干扰和接收来自其他无线信号的干扰。在许多情况下，WAP的设置需要与无线路由器以及网络中的其他接入点的设置相同，以实现无缝的无线连接。在部署无线接入点之前，检查无线路由器的无线设置。

本文旨在介绍如何在WAP551或WAP561接入点上配置基本无线电设置的步骤。

适用设备

- WAP551

- WAP561

软件版本

- 1.0.4.4 — WAP551、WAP561

配置无线电设置

步骤1.登录到接入点的基于Web的实用程序，然后选择Wireless > Radio。

第2步在TSPEC Violation Interval字段中，输入WAP在报告不遵守强制准入控制程序的关联客户端之前需要等待的时间间隔（以秒为单位）。值可以是0到900秒，其中0表示禁用。默认值为 300。

注意：在本例中，输入500。

步骤3.在Radio Setting Per Interface区域，点击与需要配置的射频对应的单选按钮。

注意：此功能仅在WAP561上可用。在本例中，选择Radio 1。

步骤4.在Basic Settings区域中，选中Enable复选框以激活无线电接口。默认情况下不选中此复选框。

注意：MAC Address show是无线电接口的MAC地址。

步骤5.从Mode下拉列表中选择所需的无线电模式。选项有：

- 802.11a — 此选项仅允许支持Wireless-A的设备连接到WAP。选择此模式时，无线设备可获得最大54 Mbps带宽。

- 802.11b/g — 此选项仅允许支持Wireless-G和Wireless-B的设备连接到WAP。Wireless-B设备获得的带宽最大为11 Mbps，而Wireless-G设备获得的带宽最大为54 Mbps。此选项在2.4 GHz频率下运行。

- 802.11a/n — 此选项仅允许支持Wireless-A和Wireless-N的设备连接到WAP。它以5 GHz频率运行，可处理高达150 Mbps的带宽。

- 802.11b/g/n — 此选项仅允许支持无线B、G和N的设备连接到WAP。

- 5 GHz 802.11n — 此选项仅允许支持以5 GHz频率运行的Wireless-N的设备连接到WAP。要获得最佳效果，请在计算机上使用尚未配备的Wireless-N适配器。

- 2.4 GHz 802.11n — 此选项仅允许支持以2.4 GHz频率运行的Wireless-N的设备连接到WAP。

注意：在本例中，选择2.4 GHz 802.11n。

步骤6.从Channel Bandwidth下拉列表中选择无线电的信道带宽。选项有：

- 20 MHz — 此选项将信道的使用限制为20 MHz信道。

- 20/40 MHz — 此选项由两个在频域内连续的20 MHz信道组成。

注意：在本例中，选择20 MHz。

步骤7.从Primary Channel下拉列表中，选择要设置为主信道的信道。主信道用于仅支持20/40 MHz信道的设备。选项有：

- Upper — 此选项将上20 MHz信道设置为主信道。

- 低 — 此选项将低20 MHz信道设置为主信道。

注意：在本例中，主信道自动设置为较低，因为信道带宽设置为20 MHz。

注意：如果信道带宽设置为20 MHz，则会自动禁用主信道下拉列表。

步骤8.从Channel下拉列表中选择无线电用于发送和接收的无线电频谱的范围。如果选择“自动”，WAP将扫描可用信道并选择检测到最少流量的信道。

步骤9.单击“保存”以保留设置。

您现在应该已经配置了无线接入点的基本无线设置。

配置 高级 无线电设置

步骤1.从Short Guard Interval Supported下拉列表中选择选项。这是符号传输之间的间隔。它防止了符号间和载波间干扰(ISI，ICI)。 缩短的保护间隔可以使吞吐量增加10%。选项有：

- 是 — 此选项允许WAP在与客户端通信时以400纳秒的保护间隔传输数据。

- 否 — 此选项允许WAP以800纳秒的保护间隔传输数据。

注意：在本例中，选择“是”。

步骤2.从Protection下拉列表中选择保护设置。选项有：

- 自动 — 此选项可在传统设备在WAP范围内时防止干扰。

- 关闭 — 此选项禁用功能，使无线客户端易受802.11n干扰。

注意：在本例中，选择了Auto。

步骤3.在Beacon Interval字段中，输入信标传输之间的间隔。定期发送信标帧以通告无线网络的存在。间隔以毫秒为单位。

注意：在本例中，信标间隔为100。

步骤4.在“DTIM期间”字段中，为“交付流量信息映射(DTIM)”期间输入1到255的数字。DTIM消息是某些信标帧中包含的元素。它指示当前处于低功率模式下休眠的哪些客户端工作站在等待取回的WAP设备上缓冲了数据。您将输入的值指示此WAP设备所服务的客户端应检查WAP设备上仍在等待取回的缓冲数据的频率。

注意：在本例中，使用的DTIM期间为2。

步骤5.在Fragmentation Threshold字段中，输入可通过网络传输的数据包的最大大小（以字节为单位）。大于最大大小的数据包会进行分段，并设置为几个较小的数据包。除非您体验过无线电干扰，否则不建议分段。

注意：默认值为 2346。

步骤6.在RTS阈值字段中，输入请求发送(RTS)阈值，该值指示MAC协议数据单元(MPDU)中的二进制八位数数量，RTC/CTS握手不执行。低阈值发送数据包的频率更高，这会消耗更多带宽。

注意：默认值为 65535。

步骤7.在Maximum Associated Clients字段中，输入允许在任何给定时间连接到WAP的最大设备数。

注意：默认值为 200。

步骤8.从Transmit Power下拉列表中选择发射功率电平的百分比值。

注意：默认值为Full-100%

步骤9.从“帧突发支持”下拉列表中选择帧突发支持设置。通常启用帧突发支持以提高下行方向的无线电性能。选项有：

- 关闭 — 此选项表示禁用帧突发支持。

- 打开 — 此选项表示已启用帧突发支持。

注意：在本例中，选择On。

步骤10.从Fixed Multicast Rate下拉列表中选择组播流量传输速率设置。默认值为Auto。

步骤11.选中Legacy Rate Sets表中的所需传输速率复选框。可以检查多个速率。

步骤12.（可选）选中Broadcast/Multicast Rate Limiting复选框，然后在Rate Limit和Rate Limit Burst字段中输入以下信息：

- Rate Limit — 输入组播和广播流量的速率限制（以数据包/秒为单位）。

- Rate Limit Burst — 输入每秒可以以数据包数突发形式发送的流量限制。

注意：在本例中，速率限制为50，速率限制突发为75。

步骤13.从TSPEC模式下拉列表中选择流量规范(TSPEC)模式。选项有：

- 打开 — 在WAP上启用TSPEC。TSPEC从支持服务质量(QoS)的客户端发送，并从WAP请求一定数量的网络流量。当网络中有支持QoS的设备时，此功能非常有用。

- 关闭 — WAP上未启用TSPEC。

注意：在本例中，TSPEC模式为Off。

步骤14.从TSPEC Voice ACM Mode下拉列表中，选择一种模式来规范语音访问类别的强制准入控制(ACM)。

- 打开 — 此选项允许站点在发送或接收语音流量流之前向WAP发送带宽TSPEC请求。

- 关闭 — 此选项允许站点在没有TSPEC请求的情况下发送和接收语音流量。

注意：在本例中，TSPEC语音ACM模式为关闭。

步骤15.在TSPEC Voice ACM Limit字段中输入WAP尝试通过语音准入控制无线传输以获得访问权限的最大流量量。

注意：在本例中，TSPEC语音ACM限制为20。

步骤16.从TSPEC Voice ACM Mode下拉列表中选择一种模式来调节视频访问类别的ACM。选项有：

- 打开 — 此选项要求站点在发送或接收视频流量之前向WAP发送带宽TSPEC请求。

- 关闭 — 此选项允许在无TSPEC请求的情况下发送和接收语音流量。

注意：在本例中，TSPEC视频ACM模式为关闭。

步骤17.在TSPEC Video ACM Limit字段中输入WAP尝试通过视频准入控制无线传输以获取访问权限的最大流量量。

注意：在本例中，TSPEC视频ACM限制为15。

步骤18.在TSPEC AP Inactivity Timeout字段中，输入WAP检测空闲的下行链路流量推测的秒数时间量。

注意：在本例中，TSPEC AP非活动超时为30。

步骤19.在TSPEC Station Inactivity Timeout字段中，输入WAP在TSPEC Station Inactivity Timeout删除上行链路流量推测之前检测到空闲的上行链路流量推测的时间（以秒为单位）。

注意：在本例中，TSPEC站非活动超时为30。

步骤20.从TSPEC传统WMM队列映射模式下拉列表中选择所需模式。

- 打开 — 此选项允许旧流量与作为ACM运行的队列混合。

- 关闭 — 此选项禁用作为ACM运行的队列上的混合传统流量。

注意：在本例中，选择“关闭”。

步骤21.单击“保存”以保留设置。

您现在应该已经配置了无线接入点的高级无线设置。