目标

要访问WAP的图形用户界面(GUI)，您需要有用户帐户。只有一个管理用户帐户可以具有读/写权限，而最多四个其他用户帐户可以具有对GUI的只读权限。本文介绍如何在WAP551和WAP561上创建、编辑和删除用户帐户。

适用设备

· WAP551

· WAP561

软件版本

•1.0.4.2

管理用户帐户

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Administration > User Accounts。此时将打开“用户帐户”页：

创建用户帐户

步骤1.单击Add创建新用户帐户。此用户具有只读访问权限。要更改具有读/写访问权限的用户帐户，请参阅“编辑用户帐户”部分。

注意：新用户帐户为空。要编辑新创建的用户帐户，请完成“编辑用户帐户”部分。

编辑用户帐户

步骤1.选中要编辑的用户帐户的复选框。

步骤2.单击“编辑”以更改用户帐户名和密码。

步骤3.在用户名字段中输入用户名，或更改现有名称。

步骤4.在New Password字段中输入新密码。

注意：您输入的新密码的强度显示在密码强度计字段中。

步骤5.在Confirm New Password字段中确认新密码。此密码必须与您在步骤4中输入的密码相同。

步骤6.单击“保存”永久保存更改。

删除用户帐户

步骤1.选中要删除的用户帐户的复选框。

注意：无法删除管理用户帐户。

步骤2.单击Delete删除用户帐户。