目标

SNMPv3中基于用户的安全模式允许管理员将设备分为用户组，为其分配各种安全凭证，从而控制管理操作的授权。WAP551和WAP561接入点上的用户配置页面允许您最多定义八个新用户。本文说明如何在WAP551和WAP561接入点上配置简单网络管理协议(SNMP)用户配置。

适用设备

· WAP551

· WAP561

软件版本

•1.0.4.2

SNMP用户配置

步骤1:登录Web配置实用程序，选择SNMP > Users。用户页面随即打开：

第二步：单击Add以添加新用户。

第三步：选中新用户的复选框并单击Edit。

第四步：在User Name字段中输入新SNMP用户的用户名。

第五步：从Group下拉列表中选择用户的组。只读(RO)组允许用户仅查看配置。读写(RW)组允许用户查看配置并对配置进行必要的更改。如果其他组是在Group页面中创建的，您也可以选择这些组。要查看如何创建组，请参阅文章在WAP551和WAP561接入点上配置简单网络管理协议(SNMP)组。

第六步：从Authentication Type下拉列表中选择用户的身份验证类型。如果要使用密码加强身份验证，请选择MD5。MD5是一个散列函数，它为密码生成128位的散列值。否则，请选择None。如果已选择None，请跳过步骤7。

步骤 7.如果在步骤6中选择MD5，请在Authentication Pass Phrase字段中输入用户的关联身份验证口令。这是必须配置的SNMP密码，用于验证设备以便它们能够相互连接。两个设备上的密码短语必须匹配。

步骤 8接入点使用DES加密算法为数据加密。如果您希望对SNMPv3请求使用DES身份验证，请从Encryption Type下拉列表中选择DES以在网络中提供加密，否则选择None。如果已选择None，请跳过步骤9。

步骤 9如果在上一步中选择了DES，请在Encryption Pass Phrase字段中输入用户的关联加密口令。这用于加密发送到网络中其他设备的数据。此密码也用于解密另一端的数据。在通信设备中，密码短语必须匹配。

步骤 10单击Save保存此用户。

第11步（可选）点击添加，并根据需要对每个其他用户重复第2步到第8步。

第11步（可选）要编辑用户，请选中相应用户的复选框，然后点击编辑，编辑所需字段，然后点击保存。

第12步：（可选）SNMPv3用户部分显示接入点上配置的当前用户。要从列表中删除用户，请选中要删除的用户的复选框，单击Delete，然后单击Save。