目标

系统日志是系统事件的记录。它们对网络故障排除、调试数据包流和监控事件非常有用。这些日志可以保存在RAM、NVRAM和远程日志服务器上。日志可帮助您管理设备的状态。本文档介绍日志设置配置并说明WAP551和WAP561上的日志状态。

适用设备

· WAP551

· WAP561

软件版本

•1.0.4.2

日志设置配置

步骤1.登录接入点配置实用程序以选择管理>日志设置。“日志设置”页打开：

第2步。（可选）如果希望永久保存日志，以便在WAP重新启动时不丢失日志，请选中“持久性”字段中的启用复选框以启用持久性功能。当出现意外事件或故障时，当系统意外重新启动时，这尤其有用。最多可以在NVRAM中保存128条日志消息，之后日志将被覆盖。如果未选中“启用”，日志将保存在易失性内存中。

步骤3.从Severity下拉列表中选择严重性级别。所选严重性包含所有较高级别，因此日志会保留所有严重性级别的日志，从顶级到所选级别。以下是可用的严重性级别：

·紧急 — 影响多个应用和服务器/站点的紧急情况。

·警报 — 此类情况需要立即执行操作。情况需要立即修复。

·关键 — 系统处于关键状态。此类日志表示主系统中发生故障。还需要立即提供地址。

·错误 — 发生非紧急系统错误。这些问题必须在指定时间内解决。

·警告 — 尚未发生错误，但表示如果不采取操作，将发生错误。

·注意 — 系统正常运行，但系统已发出通知。这些事件是异常但不是错误情况。它们可能有助于检测可能导致潜在错误的情况。

·信息 — 提供设备信息。可能需要报告。

·调试 — 提供有关日志的详细信息，这些信息对调试非常有用。

步骤4.生成日志消息时，会将其置于队列中进行传输。深度字段指定可在易失性存储器中一次排队的消息数。一次最多可排队512条消息。在“深度”(Depth)字段中输入所需的队列长度。

步骤5.（可选）如果希望将日志消息发送到远程系统日志服务器，请选中Remote Log字段中的Enable复选框。

节省时间：如果未选中启用复选框，请跳过步骤6和步骤7。转到步骤8。

步骤6.在Server IPv4/IPv6 Address/Name字段中输入系统日志服务器的域名或IP地址。

步骤7.在UDP Port字段中输入日志发送所在的系统日志服务器的UDP端口号。默认端口为 514。

步骤8.单击“保存”以保存设置。

日志状态和统计信息

步骤1.登录接入点配置实用程序以选择状态和统计信息>日志。将打开“日志”页。

日志表包含以下字段：

·时间戳 — 此字段显示日志的创建月、日、年和时间。

·严重性 — 此字段显示与事件关联的严重性级别。

·服务 — 此字段显示生成日志的服务或软件组件。

·说明 — 此字段描述记录的事件。

步骤2.（可选）如果要清除日志，请单击“全部清除”。

步骤3.（可选）如果要更新日志表，请单击刷新。