目标

通过接入点(AP)的管理访问控制功能，可以限制或控制通过Web、Telnet或SNMP访问AP的设备或主机。启用后，它仅允许有权访问AP管理的主机的访问。如果禁用管理访问控制功能，则知道正确用户名和密码的任何人都可以从任何网络客户端和主机访问管理接口。

授权主机列在AP上配置的访问控制列表(ACL)中。本文说明如何在WAP551和WAP561接入点上配置管理访问控制列表。

适用设备

· WAP551

· WAP561

软件版本

•1.0.4.2

访问控制列表的配置

接入点允许同时配置IPv4和IPv6地址，但两种类型的地址配置并不是必需的。如果网络中需要访问接入点的唯一主机类型，则只能配置IPv4地址。启用管理访问控制模式时，仅要求至少配置IPv4或IPv6地址之一。

步骤1:登录接入点配置实用程序，并选择Administration > Management Access Control。屏幕上会打开Management Access Control页面。

第二步：选中Management ACL Mode字段中的Enable复选框以管理访问控制列表。

第三步：在IPv4 Address 1字段中，输入允许对AP进行管理访问的一个主机的IP地址。WAP551/WAP561 AP允许在其ACL中列出最多五台IPv4主机。如果需要，请在IPv4 Address 2至IPv4 Address 5字段中再添加四个IPv4地址。

第四步：如果有任何IPv6主机需要对AP进行管理访问，请在IPv6 Address 1字段中输入该主机的IPv6地址。 最多可登记5个IPv6地址。 如果需要，请在IPv6 Address 2 - IPv6 Address 5字段中再添加四个IPv6地址。

第五步：点击 Save（保存），以保存设置。