目标

Wi-Fi保护设置(WPS)是一种标准，可在不损害网络安全的情况下轻松建立无线网络。WPS使用户从网络名称、密钥和各种其他配置的过程中解脱出来。WPS需要设备PIN码（通常为8位数字）或按钮事件（用于PBC），以便新的WPS注册者加入网络。

本文档旨在向您展示如何在WAP551和WAP561接入点上配置WPS进程。

适用设备

· WAP551

· WAP561

软件版本

•v1.0.4.2

客户注册

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Wireless > WPS Process。WPS进程页面打开：

您可以使用以下任一方法向WAP设备注册无线客户端。

· PIN注册 — 个人标识号(PIN)位于产品标签上，或可在WPS设置页面上查看。

· PBC注册 — 按钮配置(PBC)在产品上或通过设备的软件实用程序执行。

按PIN方法注册客户端

按照以下步骤通过PIN方法将无线客户端注册到WAP设备。

注意：WPS实例ID字段允许您选择要注册设备的WPS实例。但是，WAP仅支持一个WPS实例。

步骤1.在PIN Enrollment字段中输入无线客户端的PIN码。PIN可打印在客户端设备的硬件上或通过设备的软件实用程序获得。

步骤2.单击“开始”开始注册过程。

步骤3.在接下来的两分钟内，在无线客户端上输入WAP设备的PIN。

注意：您还可以从无线客户端设备开始注册过程。WAP的PIN可在WPS Setup页面上生成(使用接入点配置实用程序选择Wireless > WPS Setup)。 有关如何设置WPS PIN和其他配置的详细信息，请参阅WAP551和WAP561接入点上Wi-Fi保护设置(WPS)的配置文章。

PBC方法的客户注册

按照以下步骤，通过PBC方法将无线客户端注册到WAP设备。

注意：只有当无线客户端设备具有WPS硬件按钮时，才能实现PBC客户端注册方法。

注意：“WPS实例ID”字段允许您选择要注册设备的WPS实例。但是，WAP仅支持一个WPS实例。

步骤1.单击Start（开始）以开始使用PBC注册方法的注册过程。

步骤2.在两分钟内，按客户端设备上的WPS硬件按钮使其连接到WAP。

实例信息

“实例状态”区域包含以下信息：

· WPS状态 — 显示WAP设备上的WPS进程是启用还是禁用。

· WPS Configuration State — 显示WAP设备上的WPS配置状态。

— 未配置 — 表示VAP设置由WPS配置，之后状态更改为Configured。

— 已配置 — 表示外部注册器无法配置VAP设置并保留当前配置。

·事务状态 — 显示WAP设备和无线客户端之间的当前事务状态。完成登记流程后，“事务状态”(Transaction Status)将从“无”(None)更改为“成功”(Success)。

· WPS Operational Status — 显示当前WPS运行状态。当用户在客户端设备上输入PIN时，WPS Operational Status（WPS操作状态）将更改为Adding Enplore（添加登记者）。完成注册过程后，WPS Operational Status（WPS操作状态）将更改为Ready（就绪）。

· AP锁定状态 — 显示当前实例是否处于锁定状态。

·无效PIN的失败尝试 — 显示由于密码不正确或无效而导致身份验证失败的次数。

“实例摘要”区域包含以下信息：

· WPS Radio — 显示与WPS实例关联的Radio。

· WPS VAP — 显示与WPS实例关联的VAP ID。

· SSID — 显示WPS实例中使用的SSID。SSID用于标识无线LAN。

·安全性 — 显示WPS实例中使用的安全性类型。

步骤1.（可选）要查看页面的最新状态，请单击刷新。