目标

单点设置用于控制多个设备间的无线服务。它用于创建无线设备集群，一旦创建集群，其他无线接入点即可加入该集群。集群完成后，所有设备共享其信息（例如VAP设置、QoS和无线电参数），以减少干扰并最大化网络带宽。只能为设备中的每个无线电接口创建一个单点设置。

本文展示了如何在WAP551和WAP561接入点上配置单点设置。

注意：配置前应遵循以下规则：

· 只能在相同的WAP设备型号中创建集群。WAP551和WAP561无法相互形成集群。

· WAP设备必须位于具有不同子网的同一个网络中，并且它应使用相同类型的IP寻址。IPv6和IPv4配置的设备无法形成集群。

适用设备

· WAP551

· WAP561

软件版本

•1.0.4.2

单点设置

步骤1:登录Web配置实用程序，选择Single Point Setup > Access Points。 Access Points页面随即打开：

第2步（可选）要标识设备的位置，请在位置字段中输入AP的当前位置。

第三步：在Cluster Name字段中输入集群的名称。

注意：集群名称在加入集群的设备上应唯一，而且对于每个单点设置应唯一。

第四步：在Clustering IP Version字段中点击所需的单选按钮。可用选项包括：

· IPv4 -集群使用IPv4地址。

· IPv6 -集群使用IPv6地址。

第五步：单击Enable Single Point Setup 以启用单点设置。

该表显示集群中接入点的位置、MAC地址和IP地址。

第6步：（可选）要禁用单点设置，请点击禁用单点设置。