目标

“流量统计”页有助于查看有关接入点发送和接收的数据的流量统计的实时信息。这可以查看各个接口，包括以太网接口、虚拟接入点(VAP)和无线分布系统(WDS) — 无线电接口。信息计数从WAP首次重新启动时开始。流量统计信息可用于排除网络故障。

本文介绍WAP551和WAP561上的“流量统计”页。

适用设备

· WAP551

· WAP561

软件版本

•1.0.4.2

通信统计资料

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择状态和统计信息>流量统计信息。系统将打开“流量统计”页：

“网络接口”列下的“传输/接收”表中显示以下信息：

·网络接口 — 其余信息对应的以太网、VAP或WDS接口的名称。

注意：在VLAN 0中的WAP561接口对应于radio 1，而VLAN 1上的接口对应于radio 2。

· Total Packets — 显示接口上接入点发送或接收的数据包总数。

· Total Bytes — 显示接口上接入点发送或接收的字节总数。

· Total Drop Packets — 显示接入点在接口上丢弃的发送或接收的数据包总数。

· Total Drop Bytes — 显示接入点在接口上丢弃的发送或接收的字节总数。

·错误 — 显示接入点在传输或接收期间的错误数。

步骤2.（可选）要将所有流量计数器重置为0，请单击刷新。