目标

无线电是无线接入点(WAP)的物理组件，用于创建无线网络。WAP上的无线电设置控制无线电的行为并确定设备传输的无线信号类型。

本文的目的是说明如何在WAP571或WAP571E上配置基本无线电设置。

适用设备

- WAP571

- WAP571E

软件版本

- 1.0.0.15

配置无线电设置

步骤1.登录到基于Web的接入点实用程序，然后选择“无线”>“无线电”。

注意：本文中使用的映像来自WAP571。映像可能因设备型号而异。

注意：开箱即用，您需要完成安装向导。

配置全局无线电设置

步骤2.在TSPEC违规间隔字段中，输入WAP在报告不遵守强制准入控制程序的关联客户端之前需要等待的时间间隔（以秒为单位）。这些报告通过系统日志和简单网络管理协议(SNMP)发送，该协议用于管理IP网络上的设备。

配置基本无线电设置

步骤3.在Radio Setting Per Interface区域，点击与需要配置的射频对应的单选按钮。

注意：在下图中，我们选择了Radio 1(5 GHz)作为示例。

选项有：

- 无线电1 — 射频为5 GHz，支持以下无线电模式：802.11 a/n/ac和802.11n/ac。请参阅“5 GHz基本无线电设置的配置”部分。

- 无线电2 — 射频为2.4 GHz，支持以下无线电模式：802.11/b/g、802.11 b/g/n和802.11n。请参阅2.4 GHz基本无线电设置的配置部分。

配置5 GHz基本无线电设置

步骤4.在Basic Settings区域中，选中Enable复选框以启用无线电接口。

注意：显示的MAC地址是无线电接口的MAC地址。

步骤5.从Mode下拉列表中选择所需的无线电模式。

选项有：

- 802.11a — 只有802.11a客户端可以连接到WAP设备。选择此模式时，客户端可获得最大54 Mbps带宽。

- 802.11a/n/ac — 在5 GHz频率下运行的802.11a、802.11n和802.11ac客户端可以连接到WAP设备。802.11n客户端可获得最大150 Mbps带宽，而802.11ac客户端可获得最高1 Gbps带宽。

- 802.11n/ac — 只有在5 GHz下运行的802.11n和802.11ac客户端可以连接到WAP设备。

注意：选择的模式为802.11a/n/ac。

步骤6.从Channel Bandwidth下拉列表中选择无线电的信道带宽。

选项有：

- 20 MHz — 将信道带宽的使用限制为20 MHz信道。

- 20/40 MHz — 由两个在频域连续的20 MHz信道组成。

- 80 MHz — 将信道带宽的使用限制为80 MHz信道。

注意：选择20/40 MHz作为示例。如果选择20或80 MHz，则配置主信道字段的选项不可用。跳至步骤9。

步骤7.从Primary Channel下拉列表中，选择要设置为主信道的信道。主信道用于仅支持20/40 MHz信道的设备。

选项有：

- Upper — 将上20 MHz信道设置为主信道。

- 较低(Lower) — 将较低的20 MHz信道设置为主信道。

注意：例如，主信道设置为低。如果Channel设置为Auto，则基于Web的实用程序会禁用Primary Channel下拉列表。

步骤8.从Channel下拉列表中选择无线电用于发送和接收的无线电频谱的范围。

注意。如果选择“自动”，WAP将扫描可用信道并选择检测到最少流量的信道。

步骤9.单击“保存”。

配置2.4 GHz基本无线电设置

步骤1.在Radio Setting Per Interface区域，单击Radio 2(2.4 GHz)单选按钮。

步骤2.在Basic Settings（基本设置）区域，选中Enable（启用）复选框以启用无线电接口。

注意：显示的MAC地址是无线电接口的MAC地址。

步骤3.从Mode下拉列表中选择所需的无线电模式。

选项有：

- 802.11b/g -   802.11b和802.11g客户端可以连接到WAP设备。802.11b客户端可以获得最大11 Mbps带宽，而802.11g客户端可以支持最大54 Mbps带宽。

- 802.11 b/g/n — 在2.4 GHz频率下运行的802.11b、802.11g和802.11n客户端可以连接到WAP。

- 2.4 GHz 802.11n — 只有以2.4 GHz频率运行的802.11n客户端可以连接到此无线电模式。

注意：802.11n标准是唯一允许40 MHz宽信道的规范。步骤3至5仅在您选择了在步骤3中支持802.11n的无线电模式时才适用。如果您未选择802.11n，请继续执行步骤6。

步骤4.从Channel Bandwidth下拉列表中选择无线电的信道带宽。

选项有：

- 20 MHz — 将信道带宽的使用限制为20 MHz信道。

- 20/40 MHz — 由两个在频域连续的20 MHz信道组成。

注意：选择20/40 MHz作为示例。如果选择20 MHz，则配置主信道字段的选项不可用。跳至步骤7。

步骤5.从Primary Channel下拉列表中，选择要设置为主信道的信道。主信道仅用于支持20/40 MHz信道的设备。

选项有：

- Upper — 将上20 MHz信道设置为主信道。

- 较低(Lower) — 将较低的20 MHz信道设置为主信道。

注意：如果信道带宽设置为20 MHz或信道字段设置为自动，基于Web的实用程序将禁用主信道下拉列表。

步骤6.从Channel下拉列表中选择无线电用于发送和接收的无线电频谱的范围。

注意：如果选择“自动”，WAP将扫描信道并选择流量最少的信道。

步骤7.单击“保存”。

您现在应该已配置WAP设备的基本无线电设置。