目标

WAP581双射频Wireless-AC/N接入点具有频谱分析功能。启用后，接入点可以捕获与其处于活动状态的无线电相关的数据。数据以条形图形式显示，便于解释。频谱分析在帮助网络管理员确定最干净的信号和使用方面特别有用。它还会向管理员显示干扰最大的信道，这些信道可用于优化无线网络环境。

本文旨在向您展示如何在WAP581接入点上启用频谱分析模式。

适用设备

- WAP581

软件版本

- 1.0.0.4

启用频谱分析

步骤1.登录WAP581接入点的基于Web的实用程序，然后选择Wireless > Radio。

步骤2.选择无线电频段。

注意：无线电区域将显示活动无线电频段。在本例中，显示了无线电1(5 GHz)和无线电2(2.4 GHz)。

注意：在本例中，选择无线电1(5 GHz)。

步骤3.单击“高级设置”。

步骤4.从Spectrum Analysis Mode下拉列表中选择一个选项。选项有：

- 禁用 — 此选项表示频谱分析模式未激活。在此状态下，数据收集和演示不可用。

- 专用频谱分析器 — 此选项使用无线电的10%时间。这意味着无线电的主要功能将用于频谱分析。这也意味着客户端连接可能正常，但无法保证。

- 混合频谱分析器 — 此选项可保证客户端连接，但分析运行可能会出现连接问题。这意味着无线电正被用于频谱分析和无线流量。

- 3+1频谱分析器 — 此选项允许客户端连接到3x3链，而频谱分析在1x1链上完成。

注意：默认值为Disable。在本例中，选择3+1频谱分析仪。这是为接入点的无线客户端专用三根发射天线和三根接收天线。这将意味着无线客户端的性能更好。

步骤5.单击Save。

步骤6.如果需要为其他无线电频段启用频谱分析，请重复步骤2到步骤5。

您现在应该已在WAP581接入点上启用频谱分析。

查看频谱智能

步骤1.选择Troubleshoot > Spectrum Intelligence。

步骤2.从Enable Spectrum Analysis Mode下拉列表中选择无线电。

注意：在本例中，选择Radio 1。

步骤3.单击“设置”。

步骤4.单击“查看频谱数据”。

系统将显示下面的“频谱数据”窗口。

渠道质量

“通道质量”(Channel Quality)区域在图形的Y轴显示一个条形图，其通道质量由0到100表示。X轴表示通道。在本演示中，100代表极好的信道质量，0代表极差的信道质量。在本例中，信道1到14的信道质量等级为100。

非WLAN信道利用率

“非WLAN信道利用率”区域表示以与WAP581相同频率广播的邻近设备的信号。它显示为条形图，Y轴表示信号强度级别，X轴表示信道。在本例中，WAP581以2.4GHz频率检测蓝牙信号，但该信号弱到未在图形上注册。从下拉列表中选择频率以显示接入点范围内广播的可能的邻近设备。

您现在应该已查看WAP581接入点的频谱分析。