目录

简介

验证

故障排除

位错误阈值

注意事项

简介

本文档说明多层导向器交换机(MDS)或支持Nexus FC的交换机上的光纤通道(FC)端口因“错误禁用 — 比特错误率过高”而关闭的原因。

有关错误禁用状态的详细说明，请参阅：

FC端口故障排除

验证

步骤1.使用show interface命令检验交换机是否检测到问题并禁用了端口。

使用CLI验证ErrDisable状态：

show interface

fc3/1关闭（错误禁用 — 比特错误率过高）

步骤2.使用show interface fcX/Y transceiver命令查看有关小型封装热插拔(SFP)收发器上的信号电平的信息。

如果端口当前关闭，您可能必须首先将其打开：

switch# config ; interface fc3/1 ; no shut ; sh interface fc3/1 transceiver detail

fc3/1 sfp is present

Name is CISCO-AVAGO

Manufacturer's part number is SFBR-5780APZ-CS2

Revision is G2.3

Serial number is AGD16348ETR

Cisco part number is 10-2418-01

Cisco pid is DS-SFP-FC8G-SW

FC Transmitter type is short wave laser w/o OFC (SN)

FC Transmitter supports short distance link length

Transmission medium is multimode laser with 62.5 um aperture (M6)

Supported speeds are - Min speed: 2000 Mb/s, Max speed: 8000 Mb/s

Nominal bit rate is 8500 Mb/s

Link length supported for 50/125um OM2 fiber is 50 m

Link length supported for 62.5/125um fiber is 21 m

Link length supported for 50/125um OM3 fiber is 150 m

Cisco extended id is unknown (0x0)

No tx fault, no rx loss, in sync state, diagnostic monitoring type is 0x68

SFP Diagnostics Information:

----------------------------------------------------------------------------

Alarms                  Warnings

High        Low         High          Low

----------------------------------------------------------------------------

Temperature  27.73 C         75.00 C     -5.00 C     70.00 C        0.00 C

Voltage       3.30 V          3.63 V      2.97 V      3.46 V        3.13 V

Current       6.14 mA        10.50 mA     2.00 mA    10.50 mA       2.00 mA

Tx Power     -2.52 dBm        1.70 dBm  -14.00 dBm   -1.30 dBm    -10.00 dBm

Rx Power     -2.81 dBm        3.00 dBm  -17.30 dBm    0.00 dBm    -13.30 dBm

Transmit Fault Count = 0

----------------------------------------------------------------------------

Note: ++  high-alarm; +  high-warning; --  low-alarm; -  low-warning

switch#

以上表示信号电平符合规格。

故障排除

有关错误禁用状态的说明，请点击此处：

位错误阈值

位错误阈值

交换机使用比特错误率(BER)阈值在性能降低严重影响流量之前检测增加的错误率。

出现位错误的原因如下：

- 电缆故障或损坏。

- GBIC或SFP发生故障或发生故障。

- 指定GBIC或SFP以1 Gbps的速率运行，但使用2 Gbps。

- 指定GBIC或SFP以2 Gbps的速率运行，但使用4 Gbps。

- 短距离电缆用于长距离传输，长距离电缆用于短距离传输。

- 短暂同步丢失。

- 一端或两端的电缆连接松动。

- 一端或两端的GBIC或SFP连接不正确。

如果在5分钟内发生15次错误突发，则会检测到BER阈值。默认情况下，交换机在达到阈值时禁用接口。使用shutdown和no shutdown命令序列重新启用接口。

通过更换电缆、GBIC/SFP以及逐级通过配线面板，排除故障物理设备。

可以将交换机配置为在超过阈值时不禁用接口。默认情况下，阈值禁用接口。

no switchport ignore bit-errors

注意：建议不要将以上设置无限期保持为打开状态，而要在故障排除会话期间使用。

注意：无论switchport ignore bit-errors命令的设置如何，交换机都会在超过BER阈值时生成系统日志消息。

Creditmon进程还监控位错误。

show process creditmon credit-loss-event-history

对于N5K和N6K，命令为

show platform software fcpc event-history errors

Event:E_DEBUG, length:102, at 571407 usecs after Tue Jan  5 05:33:02 2016

[102] CREDITMON_EVENT_ERR_COUNT, if_index 1105000: cur=0x2acfd01e76de prev=0x2acfd01e76dd ocurances=3

一旦找出问题硬件并予以解决，则可能需要接口的no shutdown才能打开端口，并且此后不应出现位错误。

注意事项

请注意以下两个缺陷，当在5小时而不是5分钟之内出现15个位错误突发时，会禁用端口。

这仍是一个物理层问题，需要解决。

FC接口因比特错误率太高而禁用，当速率较低时

Nexus:Cisco BugID CSCux76712

MDS:思科BugID CSCuo56792