目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

问题

解决方案

相关信息

简介

本文档介绍在启用存储虚拟化时更换云服务平台(CSP)群集中节点的过程。

先决条件

要求

思科建议您了解思科CSP软件。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- CSP 2100

- UCS C系列 — 思科集成管理控制器(CIMC)

- 键盘视频鼠标(KVM)映射虚拟媒体

- CSP 2100国际标准化组织(ISO)

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

问题

如果需要更换启用了存储虚拟化的群集中的CSP服务器，请按照步骤将该服务器从群集中删除，并将新服务器添加到当前群集中。

确保在“群集高级配置”选项卡的设置中启用了存储虚拟化，验证启用存储网络设置为true。

解决方案

联系Cisco TAC以将替换节点交换到CSP群集，Enable Storage Network设置为true,TAC使用标题为Replace Node in a CSP Cluster if Storage Virtualization is Enabled的内部文档。

相关信息

- CSP配置指南

- 技术支持和文档 - Cisco Systems