目录

简介

密码恢复程序

简介

本文档介绍如何在忘记密码且无法通过平台用户访问CLI时重置Cisco UCDM平台密码。

密码恢复程序

本节介绍Cisco UDCM密码恢复过程。

注意：此过程仅适用于CUCDM 10.1.x和10.6 GRUB版本1.99-21ubuntu3.17和3.18。

1. 如果可能，通过禁用网络来禁用连接。这可确保事务不会丢失。

2. 登录VMWare并选择Cisco UCDM虚拟机(VM)。

3. 右键单击VM并选择编辑设置。

4. 单击“Options(选项)”选项卡，选择“Boot Options（启动选项）” ，然后选中“Force BIOS Setup（强制BIOS设置）”部分中的复选框。下次虚拟机启动时，强制进入BIOS。

5. 打开Cisco UCDM显示屏（启动虚拟机控制台）。

6. 单击重新启动按钮（重新启动访客）。

7. VM进入BIOS并退出BIOS而不进行任何更改。（在系统启动之前，需要快速执行下一步）。

8. 在Grub引导控制台上按e。

9. 导航到第二行到最后一行，从linux开始。

10. 导航到行尾的“init=/bin/bash”，如下图所示。

11. 按Ctrl-X以启动系统。

12. 系统启动后，输入mount -o remount，rw /。

13. 输入passwd platform并输入系统的新密码。

14. 键入sync以强制文件系统同步。

15. 键入exit，然后关闭并打开VM。

16. 当系统启动时，选择Ubuntu，使用Linux 3.2.0-70虚拟。

您现在可以以平台用户身份登录，并在步骤13中设置密码。