目录

简介

如何在SPA设备上运行系统日志？

相关信息

简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

问：如何在SPA设备上运行系统日志？

A.

步骤 1：

要配置SPA以捕获SIP消息，请完成以下步骤：

Linksys合作伙伴可以从Linksys Partner Connection下载系统日志服务器工具(slogsrv.exe)。

要访问VAR，请执行:

我。请参阅产品实用程序。

ii。单击Linksys语音系统。

三、单击“SPA Utilities(SPA实用程序)”。

四。单击SPA设备的系统日志服务器。

现在，要转到SP:

- 请参阅技 术工具

- 单击SPA实 用程序

- 最后，单击SPA设 备的系统日志服务器。

- 将此文件保存到计算机上， 然后运行。

- 屏幕将显示类似 于DOS提示窗口。

- 保持此屏幕打开，然后继续下一步。

步骤 2：

访问SPA2002的基于Web的设置页。有关说明，请单击应答链接。

步骤 3：

单击“Admin Login(管理员登录)” ，然后单击“System（系统）”。在可选网络配置下，填写以下字段：

- syslog 服务器:（运行系统日志应用的计算机的IP地址）

- 调试服务器：（运行系统日志应用的计算机的IP地址）

- 调试级别：3

步骤 4：

然后单击Line 1或Line 2（取决于您使用的行），并在Sip Debug Option下选择Full。

步骤 5：

单击。

步骤 6：

您现在应该看到流量。

步骤 7：

要捕获错误，请保持syslog运行，然后重新创建您的场景，直到您知道问题出在的位置。捕获完所有sip消息后，关闭窗口。

步骤 8::

转到保存系统日志应用的位置。应存在包含刚运行syslog514.log的syslog消息的文件（记事本）

步骤 9：

在计算机上保存系统日志文件后，通过dos提示符访问它，然后使用所需端口执行命令，语法应如下所示：

C:\Documents and Settings\>slogsrv -p 515

使用率:slogsrv [-p端口] [-o文件名] [-t] [-h]

其中：

-p端口指定侦听端口，默认为“514”

-o文件名指定输出文件名，默认syslog.port.log

-t转换本地时间戳并解析系统日志报头

-h此帮助

注意：使用此选项，可以在一台计算机上运行多个系统日志来监控多个SPA设备。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems