目录

简介

如何正确重新通电SPA400和SPA9000?

相关信息

简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

问：如何正确地重新启动SPA400和SPA9000?

A.

在配置SPA400为您的网络的一个语音邮件服务器后，我们建议您重新通电在您网络的所有设备，以下列顺序：SPA400—>SPA9000—>SPA9xx电话。这是为了确保所有设备都能正确注册到SPA400语音邮件服务器。

要重新启动设备，请完成以下步骤：

重启设备

步骤 1：

拔下SPA400的电源线。

步骤 2：

拔下SPA9000的电源线。

步骤 3：

拔下SPA9xx的电源线，等待30秒。

步骤 4：

插入SPA9xx的电源线，等待其指示灯稳定。

步骤 5：

插入SPA9000的电源线，等待其指示灯稳定。

步骤 6：

插入SPA400的电源线，等待其指示灯稳定。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems