目录

简介：

要求

使用的组件

配置步骤

SCCP PLAR配置

SIP PLAR配置

验证

简介：

本文档讨论如何配置Cisco IP电话以使用Cisco Unified Communications Manager(CUCM)进行专用线路自动振铃(PLAR)或热拨号。

PLAR功能设计为，只要电话在特定线路上摘机，就拨打预配置的号码。

作者：思科TAC工程师Jose Villalobos。

编辑者：思科TAC工程师Luis Ramirez。

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 思科统一通信管理器 (CUCM)

- 呼叫搜索空间(CSS)

- 分区(PT)

- 转换模式

- 会话初始协议(SIP)拨号规则

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- CUCM 10.5

- 瘦客户端控制协议(SCCP)和SIP电话注册到CUCM

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解任何更改的潜在影响。

相关产品

本文档也可用于以下硬件和软件版本：

- CUCM 8.X/9.X/11.X

配置步骤

SCCP PLAR配置

为了在IP电话摘机时允许电话自动拨打预配置的电话号码，CSS配置了一个分区，该分区包含转换模式，其中包含空的转换模式字符串。这会导致Cisco Call Manager立即匹配此模式。然后，转换模式将被叫号码（即无）转换为呼叫发送目的地号码（热拨号）。

注意：由于为PLAR配置的目录号码(DN)在摘机时拨打预配置的号码，因此您不能使用PLAR DN拨打任何其他号码。例如，这是酒店大堂中的典型配置。

步骤1.为PLAR目标创建分区。

依次导航到呼叫路由>类控制>分区，然后导航到添加新分区。输入所需的详细信息，然后单击“插入”

步骤2.创建新CSS

导航至呼叫路由>类控制> 呼叫搜索空间 然后单击 添加新呼叫搜索空间。

步骤3.创建转换模式。

导航到Call Routing> Translation Pattern，然后单击Add a New Translation Pattern。选择之前在步骤1和步骤2中创建的所需分区名称和CSS。最后，在“被叫方转换掩码”下，输入PLAR目标编号。单击 Insert。

注意：确保“转换模式”字段留空。

注意：本示例背后的设计基于DN 1161。1161是PLAR的目标，但此配置保证1161可以从任何其他电话接到呼叫。

“转换模式”的第一个屏幕截图中使用的CSS有权访问目标DN分区。

第四步：  为PLAR电话分配所需的呼叫搜索空间。

- 导航到设备 > 电话

- 单击Find 以查找Cisco Unified Communications Manager中所有已注册的IP电话

- 选择PLAR电话，然后选择要PLAR的DN

- 将CSS分配到PLAR的DN

注意：此配置示例在DN 1054到1161上创建PLAR，但CSS配置为DN级别，这提供了将另一个DN分配给电话上不同按钮的功能，允许从同一IP电话进行正常呼叫，而不影响PLAR功能。

SIP PLAR配置

步骤1.创建SIP PLAR拨号规则

- n导航呼叫路由>拨号规则> SIP拨号规则

- 新增.

注意：Description 字段为选填字段。

注意：“拨号参数”(Dial Parameter)设置为按钮，以强制PLAR功能仅为设备的1 DN。

注意：如果在另一按钮或IP电话中需要PLAR，则需要创建另一个PLAR规则。

步骤2.将规则分配给SIP电话。

这仅在SIP电话上是必需的。

验证

为了验证配置是否正确执行，请摘机。电话自动拨打号码1161。