目录

简介

问题

解决方案

DOCSIS 3.0下行(DS)PHY模块和相关线卡PID

DOCSIS 3.0上游（美国）PHY模块和相关线卡PID

Cylons-R远程PHY(RPHY)线卡

管理引擎(SUP)和管理引擎物理接口卡(PIC)

其他信息

简介

本文档介绍对cBR-8停售(EoS)硬件（硬件）部件ID(PID)的Cisco IOS® XE软件(SW)最新版本支持。

问题

很难确定特定cBR-8 EoS硬件PID的cBR-8 Cisco IOS XE软件支持何时停止。这必须通过关联硬件EoS通知中描述的EoS日期与查看多个cBR-8 Cisco IOS XE版本的版本说明文档和软件升级指南来得出。发布cBR-8硬件EoS通知时，尚不知道支持EoS PID的cBR-8 Cisco IOS XE软件的最新版本。cBR-8 Cisco IOS XE软件的特定版本说明确定该特定版本支持的硬件组件的最低要求或建议固件(FW)版本。当对cBR-8硬件PID的Cisco IOS XE支持终止时，该版本的版本说明和软件升级指南可以省略EoS硬件组件，但不明确指出它不再受支持。

解决方案

支持cBR-8 EoS硬件PID的最后一个Cisco IOS XE软件版本在本节每个表的“最后一个软件版本支持”列中标识。不正式支持EoS硬件PID的使用和与任何更高版本的Cisco IOS XE的互操作性。支持EoS PHY模块的最后一个线卡硬件版本ID(VID)以及Cylons-R Remote Phy线卡的最后一个硬件VID在本部分每个表的最后一个线卡硬件VID支持列中标识。

DOCSIS 3.0下行(DS)PHY模块和相关线卡PID

PID

EoS通知

最后一个DS Phy FW版本

上一软件版本支持

上一个线卡硬件VID支持

硬件支持的最后一天

CBR-D30-DS-MOD

CBR-D30-DS-MOD=

CBR-LC-8D30-16U30

CBR-LC-8D30-16U30=

D3.0 DS Phy模块EoS

双子座1 PSOC:3.9

Gemini 1 CPLD:0.7

Gemini 1微型：1.E

Gemini 1 FPGA:2.F

16.7.1b

V08

2022年6月30日

DOCSIS 3.0上游（美国）PHY模块和相关线卡PID

PID

EoS通知

上一软件版本支持

上一个线卡硬件VID支持

硬件支持的最后一天

CBR-D30-US-MOD

CBR-D30-US-MOD=

CBR-4D31-16U30-SP=

CBR-8D31-16U30-SP=

CBR-LC-4D31-16U30

CBR-LC-4D31-16U30=

CBR-LC-8D31-16U30

CBR-LC-8D31-16U30=

D3.0美国PHY模块EoS

16.12.1z2

V08

2025年9月30日

Cylons-R远程PHY(RPHY)线卡

PID

EoS通知

上一软件版本支持

上一个线卡硬件VID支持

硬件支持的最后一天

CBR-CCAP-LC-40G-R

CBR-CCAP-LC-40G-R=

CBR-LC-40G-R-SP=

赛昂 — R EoS

未来版本有待确定

V08

2025年9月30日

管理引擎(SUP)和管理引擎物理接口卡(PIC)

PID

EoS通知

上一软件版本支持

硬件支持的最后一天

CBR-CCAP-SUP-60G

CBR-CCAP-SUP-60G=

SUP60 EoS

16.12.1z2

2025年9月30日

CBR-CCAP-SUP-160G

CBR-CCAP-SUP-160G=

CBR-SUP-160G-BUN

SUP160 EoS

未来版本有待确定

2027年2月28日

CBR-SUP-8X10G-PIC

CBR-SUP-8X10G-PIC=

CBR-8X10G-PIC-BUN

SUP PIC 8x10 EoS

未来版本有待确定

2027年2月28日

其他信息

- cBR-8生命周期终止和销售终止通知 — 思科系统公司

- cBR-8版本说明 — Cisco Systems

- cBR-8安装和升级指南 — 思科系统公司

- cBR-8硬件安装指南：订购方式和订购内容 — 思科系统

- 技术支持和文档 - Cisco Systems