目录

简介

uBR7200

uBR10K

uBR905

相关信息

简介

本文档回答了有关Cisco uBR7200、uBR7100、uBR10K和uBR905有线接入路由器的常见问题。

有关文件规则的更多信息请参见“ Cisco技术提示规则”。

uBR7200

问：Cisco uBR7200系列支持的多个调制解调器卡(MC)卡有何区别？

答：下表比较了Cisco uBR7200系列支持的不同MC卡：

电缆调制解调器卡

如果启用“show diag”命令，您会收到以下开头的部件号：

你能订这张卡吗？

下行IF信号到IF-to-RF上变频器MHz

dBmV +/-2dB输出功率

UBR-MC11(FPGA)

800-02455-0x，其中x = 1、2或3

无

44

32

UBR-MC11C

800-04767-01

Yes

44

42

UBR-MC12C

800-04881-01

Yes

44

42

UBR-MC14C

800-04882-01

Yes

44

42

UBR-MC16B

800-03566-0x，其中x = 3或4

无

44

32

UBR-MC16C

800-05266-01

Yes

44

42

UBR-MC16E

800-05881-0x，其中x = 1、2、3或4

是(800-05881-03除外)

36.125

40

UBR-MC16S

800-005034-0x，其中x = 1、2或3

Yes

44

42

UBR-MC28C

800-06297-0x，其中x = 1或2

是（uBR7246除外）

44

42

UBR-CLK-T1

如果启用ubr-7246# show version命令，将收到：带T1控制器的国家时钟卡

Yes

不适用

不适用

uBR10K

问：为什么%PA-3-PACREATE:启动时，Cisco uBR7100路由器上会出现“Unable to create driver for Port Adapter type 585 in bay 1（无法为槽位1中的端口适配器类型585创建驱动程序）”错误消息？

答：引导加载程序映像不支持端口适配器(PA)，以使引导加载程序映像在bootflash中保持较小。但是，Cisco IOS映像支持PA，因此，一旦Cisco IOS映像加载，此错误消息便不相关。

uBR905

问：什么是Cisco uBR905有线接入路由器？

答：Cisco uBR905电缆接入路由器是集成的基于DOCSIS 1.1的电缆调制解调器和Cisco IOS路由器。Cisco uBR905还将四端口10BaseT以太网集线器、防火墙和IP安全协议(IPSec)虚拟专用网络(VPN)技术集成到单个紧凑设计中。Cisco uBR905具有专用硬件，以实现高速IPSec VPN性能。

问：Cisco uBR905有线接入路由器的典型应用是什么？

答：一个典型的应用程序是用于小型企业环境。Cisco uBR905为小型企业提供高速互联网接入、安全性以及对多个设备的支持。如果您集成了功能齐全的Cisco IOS®软件和符合DOCSIS的电缆调制解调器，Cisco uBR905可让小型办公室在LAN环境中支持多个IP设备。您可以在一个机箱中同时获得可信路由器和优质电缆调制解调器的优势。

问：为什么Cisco uBR905电缆接入路由器将“电缆接入路由器”而不是“电缆调制解调器”分类为“电缆接入路由器”？

答：“电缆调制解调器”一词已经定义了由低成本消费电子桥接设备组成的产品类别。由于Cisco uBR905被定义为电缆接入路由器，因此uBR905属于电缆调制解调器以外的单独产品类别。Cisco uBR905为不同的业务用户群提供服务。企业用户不仅重视电缆调制解调器提供的高速连接，而且这些用户还需要集成路由器提供的增强的安全性、可管理性和服务质量(QoS)。

问：Cisco uBR924有线接入路由器与Cisco uBR905有线接入路由器有何区别？

答：Cisco uBR905是一种革命性的设计。此路由器与屡获殊荣的Cisco uBR924电缆接入路由器非常相似，并且使用的技术也与之相同。Cisco uBR924是首款支持IP语音(VoIP)的符合DOCSIS标准的电缆接入路由器。 但是，有两大不同。Cisco uBR905是纯数据产品，没有Cisco uBR924的语音端口。此外，Cisco uBR905包含硬件加速以优化IPSec VPN性能。

问：Cisco CVA120系列和Cisco uBR900系列的主要区别是什么？

答：Cisco CVA120系列提供一个以太网端口和一个用于数据的USB端口和两个电话端口。数据功能仅限于IP路由和Cisco Easy IP，Cisco CVA120主要定位为灵活的IP电缆语音(VoIP)平台。另一方面，Cisco uBR900系列产品支持一系列丰富的Cisco IOS软件功能，如某些型号的Cisco IOS防火墙和IPSec硬件加速。Cisco uBR905和uBR924具有四端口以太网集线器，而uBR914支持串行接口。

问：首次客户发货(FCS)时，Cisco uBR905有线接入路由器可使用哪些软件功能集？

答：Cisco uBR905电缆接入路由器附带以下基本映像：

- Value Telecommuter — 包括56位(DES)IPSec

此外，这些软件升级选项还需额外付费：

- 性能远程工作人员 — 包括3DES IPSec

- Value Small Office — 包括防火墙、56位IPSec

- Performance Small Office — 包括防火墙、3DES IPSec

问：Cisco uBR905有线接入路由器前面有哪些DS、US和DSNR LED？这些LED提供了哪些信息？

答：这些LED提供了Cisco uBR905射频(RF)状态的概览图。这些LED使有线电视运营商更容易安装和排除安装故障。许多竞争对手的有线客户端设备(CPE)设备上都没有这些LED。

下表提供各种LED的说明和功能：

LED

描述

功能

确定

系统状态

打开=系统正常关闭=无电源

CATV ACT

电缆活动

闪烁=电缆活动关闭=无活动

CATV链路

电缆链路

开=链路接通闪烁=建立到服务提供商的链路断开=链路断开

1、2、3或4

以太网1、2、3或4

开=链路接通闪烁=活动关闭=链路断开

消息

邮件

使用由服务提供商定义

DS

下行LED

打开=锁定到下游信道（从头端到PC）关闭=未锁定到下游信道

美国

上游LED

On =上游（从PC到头端）的通信Off =辅助范围未完成

DSNR

下行信噪比LED

开=接收良好的下行信号关=接收低下行信号

问：Cisco uBR905有线接入路由器是否经过CableLabs认证？

答：是,Cisco uBR905有线接入路由器已获得CableLabs认证。

问：Cisco uBR905有线接入路由器是否有EuroDOCSIS版本？

答：Cisco uBR905设计为接受与uBR905设计相同的EuroDOCSIS组件，因此可以在不付出太多努力的情况下创建欧洲版本。但是，EuroDOCSIS市场仍在发展中，企业级服务不是运营商的头等大事。目前没有对此产品的需求。

问：在哪里可以找到更详细的uBR905常见问题文档？

答：有关uBR905的更详细常见问题，请参阅Q & A Cisco uBR905有线接入路由器。

相关信息

- 技术支持 - Cisco Systems