目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

配置

验证

故障排除

无法将CUCM上的第二行添加到ATA 187

相关信息

简介

本文档介绍向Cisco Unified Communications Manager(CM)6.x/7.x服务器注册ATA的步骤。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Cisco Unified CM 6.x及更高版本。

- Cisco ATA 186/187版本3.2(4)。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档约定的更多信息，请参考 Cisco 技术提示约定。

配置

执行以下步骤以在Cisco Unified CM中注册ATA。

1. 从“Cisco软件下载（仅限注册客户）”部分下载ATA固件文件ata_03_02_04_sccp_090202_a.zip。

2. 现在，您需要创建ATADefault.cnf.xml文件。将此配置复制到文本编辑器中，并将其另存为ATADefault.cnf.xml。务必根据需要指定TFTP服务器的IP地址。

<device>

<devicePool>

<callManagerGroup>

<members>

<member priority="0">

<callManager>

<ports>

<ethernetPhonePort>2000</ethernetPhonePort>

</ports>

<processNodeName>IP ADDRESS OF YOUR TFTP SERVER</processNodeName>

</callManager>

</member>

</members>

</callManagerGroup>

</devicePool>

<loadInformation>ATA030204SCCP090202A.zup</loadInformation>

<vendorConfig>

<videoCapability>1</videoCapability>

<spanToPCPort>0</spanToPCPort>

</vendorConfig>

</device>

3. 在PC上安装任何思科支持的TFTP服务器。

注意：确保此PC可从ATA访问。

4. 将固件文件和.xml文件复制到tftp根目录。

5. 通过Web浏览器访问ATA ，网址为http://IP，即ATA 186/dev。

6. 在Tftp URL字段中指定tftp服务器地址路径。

7. 在CA0或CM0字段中指定Cisco Unified CM地址。

8. 点击 Apply 使更改生效。

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

本部分提供的信息可用于对配置进行故障排除。

无法将CUCM上的第二行添加到ATA 187

问题是您无法在Cisco Unified CM上将第二行添加到ATA 187。

ATA 187使用两个MAC地址自动注册到Cisco Unified CM。一个是其后盖的MAC地址，另一个是移位MAC地址(例如，MAC是AABBCCDDEEFF，而移位MAC是BBCCDDEEFF01)。 要解决此问题，您需要使用已转移的MAC来提供DN的第二个端口。

相关信息

- 思科 ATA 180 系列模拟电话适配器

- 语音技术支持

- 语音和统一通信产品支持

- Cisco IP 电话故障排除

- 技术支持和文档 - Cisco Systems