目录

简介

如果在有线计算机上连接不断中断，我该怎么办？

相关信息

简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

问：如果我在有线计算机上不断失去连接，我该怎么办？

A.

在完成本文档中的步骤之前，检查计算机在直接连接到宽带调制解调器时是否具有稳定的互联网连接。如果您的调制解调器没有稳定的Internet连接，请联系您的Internet服务提供商(ISP)。 一旦通过调制解调器的连接稳定，请在路由器上启用MTU。有关说明，请完成以下步骤：

在路由器上启用MTU

步骤 1：

访问路由器的基于Web的设置页。如需指导，请点击这里。

步骤 2：

当路由器的Web设置页出现时，请找到MTU并且设置为Manual。在Size字段中输入MTU值。

注意：DSL和电缆连接的建议使用的MTU大小如下：

电缆连接：1500

PPPoE DSL连接：1492

步骤 3：

单击。

注意：如果程序不起作用，检查连接是否断开，即使计算机直接连接到调制解调器。如果连接到调制解调器时连接稳定，请更新路由器上的固件。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems